目标

虚拟专用网络(VPN)是专用网络，用于通过公共网络虚拟连接远程用户的设备以提供安全性。VPN Summary页面显示VPN隧道的一般信息，例如有多少个VPN隧道可用、启用了多少个以及使用了多少个。该页面还显示网关到网关、客户端到网关和组VPN状态信息。

本文介绍RV0XX系列VPN路由器上的VPN摘要页中提供的信息。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.2.08

VPN摘要

步骤1.登录路由器配置实用程序并选择VPN > Summary。“摘要”页面打开：

摘要

· Tunnel(s)Used — 显示正在使用的隧道数。

·可用隧道(Tunnel(s)Available) — 显示可用于VPN连接的隧道总数。

步骤1.（可选）如果要查看有关隧道的详细信息，请单击详细信息。系统将显示一个新窗口：

•否.  — 用于VPN连接的隧道编号。

·名称 — 用于VPN连接的隧道名称。

·状态 — VPN连接的当前状态。

— 已连接 — 隧道当前用于VPN连接。

— 等待连接 — 使用隧道，但等待建立连接。

·第2阶段Enc/Auth/Grp — 用于VPN连接的身份验证。

·本地组 — 本地组的IP地址和子网掩码。

·远程组 — 远程组的IP地址和子网掩码。

·远程网关 — 远程网关的IP地址。

步骤2.（可选）如果要刷新隧道的数据，请单击刷新。

步骤3.单击“关闭”关闭窗口。

VPN隧道状态

· Tunnel(s)Enabled — 显示为VPN连接启用的隧道数。这显示为VPN连接成功配置了多少个隧道。

· Tunnel(s)Defined — 显示为VPN连接定义的隧道数。这显示有多少个隧道可用于VPN连接，包括已启用和已禁用的隧道

连接表

显示网关到网关和客户端到网关（单个）VPN连接。

•否.  — 用于VPN连接的隧道编号。

·名称 — 用于VPN连接的隧道名称。

·状态 — VPN连接的当前状态。

— 已连接 — 隧道当前用于VPN连接。

— 等待连接 — 使用隧道，但等待建立连接。

·第2阶段Enc/Auth/Grp — 用于VPN连接的身份验证。

·本地组 — 本地组的IP地址和子网掩码。

·远程组 — 远程组的IP地址和子网掩码。

·远程网关 — 远程网关的IP地址。

步骤1.（可选）如果您当前未连接到隧道，请单击Connect以连接VPN隧道。

第2步。（可选）如果您当前连接了VPN隧道，请单击Disconnect中止连接。

步骤3.（可选）要向网关或客户端向网关VPN添加新网关，请点击Add。

步骤4.（可选）要编辑已安装VPN的任何信息，请点击配置列下的编辑。

步骤5.（可选）要删除VPN，请单击Delete。

注意：如果想了解有关如何将网关添加到网关VPN的详细信息，请参阅RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上网关到网关VPN的配置文章。如果想了解有关如何将客户端添加到网关VPN的详细信息，请参阅在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上为VPN客户端设置远程访问隧道（客户端到网关）一文。

组VPN连接表

组VPN连接表显示有关客户端到网关组VPN的一般信息。

·组名 — 用于VPN连接的组名。

· Connected Tunnels — 登录VPN隧道的用户数。

·第2阶段Enc/Auth/Grp — 用于VPN连接的身份验证。

·本地组 — 本地组的IP地址和子网掩码。

·远程客户端 — 远程客户端的域名。

·远程客户端状态 — VPN连接的VPN组、IP地址和连接时间的详细信息（以秒为单位）。

·隧道测试 — 隧道状态（无论VPN隧道是否用于VPN连接）。

步骤1.（可选）如果您当前未连接到隧道，请单击Connect以连接VPN隧道。

第2步。（可选）如果您当前连接了VPN隧道，请单击Disconnect中止连接。

步骤3.（可选）要添加新组VPN，请点击Add。

步骤4.（可选）要编辑已安装VPN的任何信息，请单击Edit。

步骤5.（可选）要删除VPN，请单击Delete。

VPN客户端状态

“VPN客户端状态”(VPN Client Status)表显示有关VPN客户端的详细信息。

•否.— VPN客户端的标识号。

·用户名 — 用于标识VPN用户的唯一名称。

·状态 — 客户端的VPN连接的当前状态。

— 脱机 — 不使用隧道。

— 已连接 — 隧道当前用于VPN连接。

— 等待连接 — 使用隧道，但等待建立连接。

·开始时间 — VPN客户端建立VPN连接时的开始时间。

·结束时间 — VPN客户端停止VPN连接的结束时间。

·持续时间 — VPN连接的活动持续时间。

步骤1.（可选）如果要中断连接，请选中Disconnect下的复选框以指定特定连接，然后单击Disconnect。