目标

静态路由是手动配置的路径，数据包必须经过该路径才能到达目的地。如果路由器之间没有关于当前网络拓扑的通信，可以配置静态路由在路由器之间建立直接通信。静态路由比动态路由使用较少的网络资源，因为它无需经常计算要采用的下一条路由。静态路由会创建数据包必须在路由器之间传输的固定路径。本文解释如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置静态路由设置。

适用设备

- RV016

- RV042

- RV042G

- RV082

软件版本

- v4.2.1.02

静态路由配置

步骤1:登录路由器配置实用程序并选择Setup > Advanced Routing。Advanced Routing页面打开：

第二步：在Destination IP（目标IP）字段中输入目标地址。目标IP地址是您要为其分配静态路由的地址。

第三步：在Subnet Mask字段中输入目标地址的子网掩码。子网掩码指定IP地址的哪一部分是网络地址，哪一部分是主机地址。

第四步：在Default Gateway字段中输入网关的IP地址。网关允许有线路由器和指定网络之间的连接。网关是两个不同网络之间的网桥，允许彼此通信。

第五步：在跳数字段中输入跳数。 每当数据包经过网络设备的节点时，它都会向目的主机发起一跳。跳数是指数据包从源到目的地的跳数。

第六步：从Interface下拉列表中选择要用于此静态路由的接口。

- WAN1、WAN2 — 如果路由器为您的网络提供Internet连接。

- LAN — 如果路由器从LAN上的网关路由器获得Internet连接。

步骤 7.单击Add to List将已配置的静态路由添加到列表中。最多可输入30个。

步骤8.（可选）如果要更新静态路由，请从路由列表中选择路由，更新所需字段，然后点击更新。

步骤9.（可选）如果要从静态路由列表中删除静态路由，请从列表中选择该路由，然后单击Delete。

步骤10.（可选）要将另一个新的静态路由添加到列表中，请点击Add New。如果要添加新的静态路由，请执行步骤2至6。

步骤 11单击Save保存配置。

您现在已成功在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置静态路由设置。