目标

高级路由提供查看路由信息以及配置静态和动态路由的灵活性。静态路由通过手动配置的固定路径提供网络路由。静态路由最简单，但需要谨慎，因为它们是手动配置的。动态路由通过软件应用程序提供网络路由，软件应用程序动态了解网络目的地并将信息通告给其它路由器。

本文档说明如何设置高级IPv6路由，以便在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置动态和静态路由设置。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.1.02

启用IPv6路由

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Setup > Network。网络页面打开：

第二步：单击IP Mode区域中的Dual-Stack IP单选按钮以配置IPv6路由。

第三步：向下滚动并单击Save以保存设置。

配置高级IPv6路由

步骤1:登录路由器配置实用程序并选择Setup > Advanced Routing。Advanced Routing页面打开：

第二步：点击IPv6选项卡。“IPv6高级路由”页打开：

配置动态高级IPv6路由

动态路由允许路由器自动计算源路由和目的路由之间的最佳路由。如果发生任何更改，路由器还可以自动调整路由表。

步骤1:如果要启用设备上的动态路由，请选中Enable RIPng复选框。路由信息协议(RIP)是一种动态路由协议，它允许路由器自动向其它路由器广播其路由信息，从而计算源与目的地之间的最佳路径，并在发生任何变化时调整路由表。

第二步：向下滚动并单击Save以保存设置。

配置静态高级IPv6路由

静态路由是一种强大而高级的功能，可用于在路由表中手动添加路由路径。使用静态路由的路由器不能自动更改其路由表，即使在没有人工参与的情况下发生更改也是如此。静态路由应由网络管理员配置和维护。它通常用于配置末节网络和默认路由。您最多可以添加30条静态路由。

步骤1:在Destination IP Address字段中输入远程LAN的目标IPv6地址。

第二步：在Prefix字段中输入目标IP地址的前缀长度。

第三步：在Default Gateway字段中输入为其配置特定静态路由的路由器IP地址。

第四步：在Hop Count字段中输入流量到达目标所经过的路由器或节点数。最大跳数为15。

第五步：从配置了静态路由的接口下拉列表中选择相应的接口。

· LAN — 配置的静态路由从连接到LAN的网关路由器获取Internet连接。

· WAN 1 — 配置的静态路由路由器通过Internet连接与其它网络相连。

· WAN 2 — 配置的静态路由路由器通过安全的Internet连接与其他网络连接。

第六步：单击Add to List。新条目会添加到表中。

步骤7.（可选）要从列表中删除静态路由，请点击相应的静态路由，然后点击Delete。

步骤8.（可选）要编辑静态路由，请单击相应的静态路由进行选择，然后单击Update以编辑信息。

步骤9.（可选）要添加新的条目，请点击Add New，然后执行前面的步骤。

步骤 10向下滚动并单击Save以保存设置。