目标

动态路由使路由器能够自动调整以适应网络布局中的物理变化。通过使用动态路由信息协议(RIP)，路由器会计算数据包在源主机和目的主机之间传输的最有效路由。RIP协议会定期向网络中的其它路由器广播路由信息。这样，路由器就可以根据源和目的地之间的跳数最少的确定最佳路由。路由器根据从RIP收到的信息自动调整路由表。 本文解释如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置IPv4动态路由设置。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.1.02

动态路由配置

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Setup > Advanced Routing。Advanced Routing页面打开：

注意：默认情况下，IPv4路由选项卡在高级路由窗口打开时出现。如果在打开高级路由时未看到此窗口，请单击标题Advanced Routing下的IPv4选项卡。

第二步：在Working Mode（工作模式）字段中单击所需的单选按钮。这将决定设备如何运行。

·网关 — 如果路由器用作您网络的Internet的网关，请选择此选项。这是默认设置。

·路由器 — 如果网络中的另一台路由器是Internet的网关，请选择此选项。在此模式中，另一台路由器必须用作Internet连接的网关。

注意：由于防火墙保护由网关路由器提供，因此请禁用此路由器上的防火墙，因为在第2步中单击路由器后不需要执行此操作。有关禁用防火墙的具体说明，请参阅RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的通用防火墙设置一文。

第三步：在RIP字段中，单击所需的单选按钮实施RIP。 路由信息协议(RIP)允许路由器自动与其他路由器交换路由信息。RIP使路由器能够随着网络变化而更改其路由表。RIP还使用跳数限制规则防止路由环路。

·启用 — 此选项在设备上启用RIP路由协议。

·已禁用 — 此选项在设备上禁用RIP路由协议。默认情况下，设备上禁用RIP。如果选择在设备上禁用RIP，请跳至步骤6。

第四步：从Receive RIP versions下拉列表中选择要在网络上接收的RIP版本数据。

注意：仅当在设备上启用了RIP时，这些选项才可用，如步骤3所示。

·无 — 如果您不希望设备接受来自其他设备的任何RIP版本的网络数据，请选择此选项。

· RIPv1 — 如果希望设备仅接收RIP第1版网络数据，请选择此选项。RIPv1不传输任何子网信息，因此所有设备必须位于同一网络或大小相同的子网中，才能正常运行。

· RIPv2 — 如果希望设备仅接收RIP第2版网络数据，请选择此选项。RIPv2承载子网信息；具有可变长度子网的网络使用此RIP版本。此形式的RIP还支持组播和口令身份验证。

· RIP v1和v2 — 如果希望设备同时接收RIP第1版和第2版，请选择此选项。此选项适用于设备同时传输RIPv1和RIPv2数据的网络。

第五步：从Transmit RIP versions下拉列表中选择用于传输网络数据的RIP版本。

注意：仅当在设备上启用了RIP时，这些选项才可用，如步骤3所示。

·无 — 如果不希望设备传输任何RIP版本的网络数据，请选择此选项。

· RIPv1 — 如果希望设备仅传输RIP第1版网络数据，请选择此选项。由于支持RIP v1的设备太多，因此建议使用这种方法。

· RIPv2 — 广播 — 如果希望设备仅广播整个子网内的RIP第2版网络数据，请选择此选项。

· RIPv2 — 组播 — 如果您希望设备将RIP第2版网络数据发送到其相邻路由器而不是在子网中广播，以避免RIP版网络数据过载，请选择此选项。

步骤6.（可选）要查看路由表条目，请点击查看。随即出现“路由表条目”窗口，显示设备上的所有路由表。

上述字段的说明如下。

·目标IP — 目标IP地址。此地址是指数据包的目的地。

·子网掩码 — 网络的子网掩码。

·默认网关 — 网络中使用的默认网关。默认网关是指定给可以访问其它网络（例如Internet）的路由器。

·跳数 — 到达目标IP所经过的跳数。最大跳数为15。每当数据包通过网络设备时，它都会向目的设备发送一跳。跳数是指数据包从源到目的地的跳数。

·接口 — 接收RIP条目的接口。

步骤7.（可选）要将设备刷新到新的路由表条目，请点击刷新。 单击Close关闭路由表条目窗口。

步骤 8单击Save以保存所做的所有更改。