简介

广域网(WAN)是覆盖广域的网络。用户或用户网络可以通过Internet服务提供商(ISP)连接到Internet，ISP提供各种方法来设置具有Internet连接的客户端。这些方法可以是自动动态主机配置协议(DHCP)、静态互联网协议(IP)、以太网点对点协议(PPPoE)、点对点隧道协议(PPTP)、第2层隧道协议(L2TP)、网桥和无状态地址自动IPv6的配置(SLAAC)。

要根据网络要求和设置正确设置Internet连接，必须在路由器上配置正确的WAN设置。您的ISP应为您提供一些WAN设置，例如用户名、密码、IP地址和DNS服务器。

在此场景中，ISP的设置要求路由器使用DHCP设置来连接Internet。DHCP是一种网络协议，它允许服务器在连接到网络时自动为每台计算机或设备分配IP地址。在管理员需要更改或为大量系统分配IP地址的设置中，此连接类型是理想的。DHCP服务器会自动为每个系统分配IP地址，而不是重新配置每个系统。

目标

本文旨在向您展示如何在RV34x路由器上配置DHCP WAN设置。

适用设备

- RV340

- RV340W

- RV345

- RV345P

软件版本

- 1.0.01.17

配置DHCP WAN设置

步骤1.访问路由器基于Web的实用程序，然后单击WAN > WAN Settings。

步骤2.在WAN表中，单击“添加”按钮。

步骤3.在显示的Add/Edit WAN Sub-Interface窗口中，单击要配置的WAN接口。

注意：在本例中，选择WAN1。这是默认设置。

步骤4.在提供的字段中输入VLAN ID。在本例中，使用1。

注意：Sub-Interface Name区域会根据输入的WAN和VLAN ID自动更新。在本例中，显示WAN1.1，表示WAN 1和VLAN 1。

步骤5.点击您正在使用的连接的选项卡。

注意：在本例中，选择IPv4。这是默认设置。如果使用IPv6，请跳至IPv6。

IPv4

步骤6.单击DHCP单选按钮以选择Connection Type。

步骤7.在“DHCP设置”下，单击“DNS服务器”下拉箭头并选择DNS服务器。

- 使用DHCP提供的DNS服务器 — 允许路由器使用DHCP服务器提供的DNS服务器设置。

- 使用DNS（如下所示） — 允许您输入ISP为您提供的特定DNS地址。

注意：在本示例中，选择使用DHCP提供的DNS服务器。这是默认设置。

步骤8.单击“应用”。

IPv6

步骤1.单击IPv6选项卡。

步骤2.单击DHCP单选按钮以选择Connection Type。

步骤3.在DHCP Settings（DHCP设置）下，点击DNS Server下拉箭头并选择DNS服务器。

- 使用DHCP提供的DNS服务器 — 允许路由器使用DHCP服务器提供的DNS服务器设置。

- 使用DNS（如下所示） — 允许您输入ISP为您提供的特定DNS地址。

注意：在本示例中，选择Use DNS as Below。这是默认设置。

步骤4.在Static DNS 1字段中，输入ISP为您提供的第一个DNS服务器地址。

注意：在本例中，使用2001:4860:4860::8888。

步骤5.（可选）在Static DNS 2字段中，输入ISP为您提供的第二个DNS服务器地址。

注意：在本例中，使用2001:4860:4860::8844。

步骤6.（可选）如果您使用DHCPv6前缀委派，请选中DHCP-PD复选框。

步骤7.（可选）在提供的字段中输入前缀名称。

注意：在本例中，使用DHCPv6。

步骤8.单击“应用”。

您现在已成功将RV34x路由器WAN设置设置为DHCP。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座