简介

广域网(WAN)是覆盖广域的网络。用户或用户网络可以通过Internet服务提供商(ISP)连接到Internet，ISP提供各种方法来设置具有Internet连接的客户端。这些方法可以是自动动态主机配置协议(DHCP)、静态互联网协议(IP)、以太网点对点协议(PPPoE)、点对点隧道协议(PPTP)、第2层隧道协议(L2TP)、网桥和无状态地址自动IPv6的配置(SLAAC)。

要根据网络要求和设置正确设置Internet连接，必须在路由器上配置正确的WAN设置。您的ISP应为您提供一些WAN设置，例如用户名、密码、IP地址和DNS服务器。

在此场景中，ISP的设置要求路由器使用静态IP设置来连接到Internet。此连接类型允许您在一段时间内为设备专门分配首选IP地址。静态IP主要用于不更改Internet上IP地址的设备服务。

目标

本文旨在向您展示如何在RV34x路由器上配置静态IP WAN设置。

适用设备

- RV340

- RV340W

- RV345

- RV345P

软件版本

- 1.0.01.17

配置静态IP WAN设置

注意：ISP为您的连接提供静态IP地址和其他特定地址。

步骤1.访问路由器基于Web的实用程序，然后选择WAN > WAN Settings。

步骤2.在WAN表中，单击“添加”按钮。

步骤3.在显示的Add/Edit WAN Sub-interface窗口中，单击要配置的WAN接口。

注意：在本例中，选择WAN1。这是默认设置。

步骤4.在提供的字段中输入VLAN ID。在本例中，使用1。

注意：Sub-Interface Name区域会根据输入的WAN和VLAN ID自动更新。在本例中，显示WAN1.1，表示WAN 1和VLAN 1。

步骤5.点击您正在使用的连接的选项卡。

注意：在本例中，选择IPv4。这是默认设置。如果使用IPv6，请跳至IPv6。

IPv4

步骤6.点击Static IP单选按钮以选择Connection Type。

步骤7.在Static IP Settings（静态IP设置）下，在IP Address（IP地址）字段中输入路由器将使用的静态IP地址。

注意：在本例中，使用192.168.2.2。

步骤8.在提供的字段中输入网络掩码。

注意：在本例中，使用255.255.255.0。

步骤9.在提供的字段中输入默认网关。

注意：在本例中，使用192.168.2.0。

步骤10.在提供的字段中输入Static DNS 1。

注意：在本例中，使用192.168.2.0。

步骤11.（可选）在提供的字段中输入Static DNS 2。

步骤12.单击“应用”。

IPv6

步骤1.单击IPv6选项卡。

步骤2.单击Static IP(静态IP)单选按钮以选择Connection Type（连接类型）。

步骤3.在Static IP Settings（静态IP设置）下，在提供的字段中输入IPv6 IP地址。

注意：在本例中，使用2001:DB8:0:CD30::123:4567。

步骤4.在提供的字段中输入前缀长度。这决定了地址中的位数。

注意：在本例中，使用64。

步骤5.在提供的字段中输入IPv6默认网关。

注意：在本例中，使用2001:DB8:0:CD30::123:4566。

步骤6.在提供的字段中输入静态DNS 1地址。

注意：在本例中，使用2001:DB8:0:CD30::123:4566。

步骤7.（可选）在提供的字段中输入静态DNS 2地址。

注意：在本例中，使用2001:DB8:0:CD30::123:4555。

步骤8.（可选）如果您使用DHCPv6前缀委派，请选中DHCP-PD复选框。

步骤9.（可选）在提供的字段中输入前缀名称。

注意：在本例中，使用DHCPv6。

步骤10.单击“应用”。

您现在已成功将RV34x路由器WAN设置设置为静态IP。