目标

Port Status页面允许管理员查看不同端口的配置，此信息有助于用户控制配置或提醒管理员哪些功能必须更改。

本文档说明如何查看RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的端口信息。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.1.02

查看端口状态

步骤1:登录到路由器配置实用程序并选择端口管理>端口状态。将打开Port Status页面：

第二步：从Port ID下拉列表中选择要查看其信息的端口。

将显示以下有关端口状态的信息：

·摘要 — 显示有关端口状态的基本信息。

— 类型 — 显示端口类型和速度状态。速度最高可达1000 Base-TX/Mbps。

— 接口 — 显示端口当前使用的LAN或WAN类型。

— 链路状态 — 显示连接的状态。有两个可能的值为打开或关闭。

— 端口活动 — 显示端口活动。有两个可能的值Enable或Disable。

— 优先级 — 显示当前端口的优先级。高优先级或普通优先级有两个可能值。

— 速度状态 — 显示端口当前用于传输信息的速度。有三种可能的速度：10 Mbps、100 Mbps或1000 Mbps。

— 双工状态 — 双工模式是点对点系统，由两个相互连接的设备组成，这些设备在两个方向上同时通信。双工状态为全双工或半双工。半双工是双向通信，但一次只能在一个方向上通信。全双工是同时双向通信。

— 自动协商 — 自动协商是指连接两台设备并选择相同的传输参数（例如速度双工模式和流量控制）时。该选项为“已启用”或“已禁用”。

- VLAN — 显示端口的VLAN。

·统计信息 — 显示端口使用情况的统计信息。

— 接收数据包计数 — 显示接收的数据包数量。

— 接收数据包字节计数 — 显示接收的数据包字节数。

— 传输数据包字节计数 — 显示传输的数据包字节数。

— 数据包错误计数 — 显示数据包错误数。

步骤3.（可选）单击Refresh更新数据。