确定日期

2016年12月20日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

RV320

1.3.2.02

问题说明

RV320的吞吐量比通过Internet服务提供商(ISP)Optimum Online的预期低。在100 Mbps的ISP Internet连接上，速度仅为30 Mbps。使用的调制解调器是Cisco DPQ3925。

当前状态

当WAN设置为100半双工时，吞吐量可达70 Mbps；当WAN设置为100全双工时，吞吐量可达7 Mbps至8 Mbps。已收集调试文件，但开发人员无法重现问题，因为他们看到的完全速度与报告的网络环境设置相同。此问题将在将来引用。