目标

端口设置用于配置每个本地端口的连接设置。这些设置包括给定端口的优先级、速度和双工。

本文档的目的是向您展示如何帮助配置RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的端口设置。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.2.08

配置端口设置

步骤1:登录路由器配置实用程序并选择端口管理>端口设置。Port Setup页面打开：

每个端口将显示以下只读信息：

·端口ID — 在设备上标记后的端口号或名称。

·接口 — 接口类型：LAN、WAN或DMZ。

第二步：选中Disable复选框以禁用不需要的端口。默认情况下，所有端口均处于启用状态。

第三步：从所需的LAN端口的优先级下拉列表中选择适当的优先级。这可以确保特定端口的服务质量。

·正常 — 表示正常优先级。

·高 — 表示高优先级。

注意：只有当您选择在第6步不启用自动协商时，步骤4和步骤5才可用。

步骤4.点击适当的单选按钮，选择LAN所需的速度。

· 10 M — 表示端口的10兆位速度。

· 100 M — 表示端口的100兆位速度。

第五步：单击所需的单选按钮，选择端口的通信方式。

·半双工 — 表示半双工。 半双工允许双向通信，但一次只能有一个设备可以通信。

·全双工 — 表示全双工。 全双工允许同时进行双向通信。

第六步：选中Auto Negotiation复选框以启用连接和双工模式的协商速度。默认情况下会选中Auto Negotiation。

步骤7.从VLAN下拉列表中选择适当的VLAN，以便将特定LAN置于不同的VLAN中。虚拟局域网(VLAN)允许设备分成不同的广播域。默认情况下，所有端口都位于VLAN 1中。

步骤 8单击Save以保存所做的配置。