目标

Internet协议第6版(IPv6)过渡可帮助属于IPv6网络的主机通过另一个Internet协议第4版(IPv4)网络通信。IPv6过渡通常通过IPv4报头中的IPv6数据包封装来实现。VPN路由器使用6to4机制进行IPv6转换。此机制通过IPv4 Internet或网络将内部IPv6网络与目的IPv6网络相连。此机制涉及通过附加2002的IPv6地址前缀与IPv4地址的十六进制格式进行转换。然后，IPv6数据包将封装在IPv4报头中，并通过IPv4 Internet或网络发送。本文档介绍如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置IPv6转换。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.1.02

配置IPv6过渡

注意：在配置IPv6转换之前，您必须将IP模式更改为双栈IP，否则将显示错误消息窗口并显示更改双栈的路径。要了解如何配置IPv6的双协议栈，请参阅文章RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的高级IPv6路由配置。

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择Setup > IPv6 Transition。将打开IPv6 Transition页面：

第二步：选中Enable 6to4 Tunnel复选框以启用6to4 IPv6转换。它建立用于交换IPv6数据包地址（如IPv4数据包地址）的隧道。

注意：默认情况下启用IPv6转换。

第三步：单击Save以保存设置，或单击Cancel以撤消对设置所做的任何更改。