特别通知：许可结构 — 固件版本1.0.3.15及更高版本。今后，AnyConnect将仅对客户端许可证收取费用。

有关RV340系列路由器上AnyConnect许可的其他信息，请参阅RV340系列路由器的AnyConnect许可文章。

简介

带无线功能的RV340W双WAN千兆位VPN路由器是RV34x系列的一部分，也是RV340路由器的无线对应路由器。它易于使用、灵活、高性能和耐用，因此非常适合小型企业。现在，RV340W具备多项增强的安全功能，如网络过滤、应用控制和IP源防护，可为小型办公室和远程员工提供高度安全的宽带、有线和无线连接。这些新的安全功能还可轻松调整网络上允许的活动。

本文旨在介绍RV340W双WAN千兆VPN无线路由器的产品规格。

注意：要了解有关带无线的RV340W双WAN千兆VPN路由器的更多信息，请单击此处。

产品规格

规格

描述

标准

802.11(Wi-Fi)、802.11ac、802.1n、802.11g、802.11b、802.11a、802.3u、802.1D、802.1p、802.1p02.1w（快速生成树）、802.1X（安全身份验证）、802.1Q虚拟局域网(VLAN)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)、路由信息协议(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)

操作系统

Linux

电缆类型

5e类或更高类别

端口

LAN、WAN、USB、控制台

物理接口

规格

描述

端口

4 RJ-45 10/100/1000以太网

2个广域网

2个USB端口

1控制台

按钮

重置按钮，Wi-Fi按钮

交换机

电源开关

物理安全

肯辛顿

Yes

物理规格

物理尺寸

（宽x深x高）

280 x 44 x 170毫米（11.0 x 1.45 x 6.69英寸）

权重

1.2千克（2.65磅）

网络功能

规格

说明

支持VLAN

Yes;基于端口和基于802.1Q标记的VLAN

网络协议

动态主机配置协议 (DHCP) 服务器

以太网点对点协议(PPPoE)

点对点隧道协议 (PPTP)

域名系统(DNS)代理

互联网组管理协议(IGMP)代理和组播转发

快速生成树协议 (RSTP)

动态域名系统(DynDNS、NOIP)

网络地址转换(NAT)、端口地址转换(PAT)

一对一NAT

端口管理

端口镜像

编号 VLAN的

1个管理VLAN（1-4096范围），最多32个VLAN

802.1X请求方

Yes

路由协议

静态路由

动态路由

RIP v1和v2

NAT

PAT，网络地址端口转换(NAPT)协议

网络边缘(DMZ)

软件可配置为任何LAN IP地址

生成树

Yes

负载平衡

Yes

IPv6

双堆栈IPv4和IPv6

6to4 隧道

无状态地址自动配置

LAN上IPv6客户端的DHCPv6服务器

用于WAN连接的DHCP v6客户端

互联网控制消息协议(ICMP)v6

静态IPv6路由

使用RIPng的动态IPv6路由

IPv6主机支持

IPv6 RADIUS、

网络时间协议 (NTP)

第 2 层

基于802.1Q的VLAN、32个活动VLAN和一个管理VLAN

安全

规格

描述

访问控制

是，管理访问控制列表(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

防火墙

状态数据包检测(SPI)防火墙、端口转发和触发、拒绝服务(DoS)防御、基于软件的DMZ

DoS攻击已阻止：

- SYN 泛洪

- 回声风暴

- ICMP 涌入

- UDP泛洪

- TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

Web过滤器

过滤恶意网站并阻止有害网站

内容过滤器

静态URL阻止或关键字阻止

应用程序控制

Yes

VPN

规格

描述

IPsec

50个同时连接（远程访问和站点到站点的任意组合），吞吐量高达650 Mbps

IPSec远程访问

Yes

基于IPSec的L2TP

Yes

基于 IPSec 的 GRE

Yes

思科SSL VPN(Cisco AnyConnect)

包括2个隧道。最多50个隧道，带可选路由器许可证。吞吐量高达33 Mbps

PPTP

25个连接，吞吐量高达100 Mbps

远程工作人员模式(Cisco IPSec VPN)

路由器充当客户端，在远程工作者模式下连接到中央VPN网关。

VPN 传递

IPSec、PPTP、L2TP

配置

规格

描述

Web 用户界面

基于浏览器的简单配置(HTTP、HTTPS)

命令行界面 (CLI)

使用SSH的命令行

管理协议

Web浏览器、简单网络管理协议(SNMP)v3、Bonjour

远程管理

Yes

事件日志

本地、远程 syslog 邮件警报

网络诊断

日志记录、Ping、Traceroute、DNS查找和端口镜像

Web固件升级

可通过Web浏览器、导入和导出的配置文件升级固件

动态主机配置协议 (DHCP)

Dhcp 客户机

IPv6主机

Yes

HTTP 重定向

Yes

系统时间

支持NTP、夏时制手动输入

语言

GUI支持英语

无线

规格

描述

无线电和调制类型

双射频、正交频分复用(OFDM)IEEE 802.11a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

4x4 MIMO，在5 GHz下支持2个空间流

3x3 MIMO，2.4 GHz空间流

802.11ac的20、40和80 Mhz信道

802.11n的20和40 Mhz

PHY数据速率高达2.7Gbps:

-2.4 GHz:450Mbps(64-QAM)、600Mbps(256-QAM)

-5 GHz:1.7 Gbps(256-QAM)、2.1 Gbps(1024-QAM)

802.11动态频率选择(DFS)

操作通道

11北美，欧洲大部13个，自动频道选择

无线隔离

客户端之间的无线隔离

外接天线

4

天线增益（dBi）

2.4 GHz:每个天线3 dBi

5 GHz:每个天线5 dBi

接收器灵敏度

2.4 GHz:

-802.11b:-82 dBm（11 Mbps时），

-802.11g:-71 dBm（54 Mbps时），

802.11n(HT20):-69 dBm(MCS7),

HT20,-65 dBm，MCS15,HT40

5 GHz:

-802.11ac(VHT20):-59 dBm(MCS8)

-802.11ac(VHT40):-54 dBm(MCS9)

-802.11ac(VHT80):-51 dBm(MCS9)

无线电频率

双频，工作于2.4 GHz和5 GHz

活动WLAN客户端

最多支持50个并发客户端

多个SSID

支持多个服务集标识符(SSID)，最多8个独立虚拟网络，每个无线电4个。

无线VLAN映射

通过无线客户端隔离支持SSID到VLAN的映射

WLAN安全

有线等效保密(WEP)、WPA、WPA2-PSK、WPA2-ENT、802.11i

Wi-Fi多媒体(WMM)

WMM、WMM节电(WMM-PS)

环境

规格

描述

电源

12伏1.5安

认证

FCC、CE、IC、Wi-Fi

运行温度

0°至40°C（32°至104°F）

储存温度

0°至70°C（32°至158°F）

工作湿度

10% 到85%非冷凝

贮运湿度

5% 到90%非冷凝