目标

链路层发现协议(LLDP)是链路层供应商中立协议，用于识别IEEE 802局域网(LAN)上的邻居，尤其是有线以太网。网络设备以固定间隔从每个接口通告其身份和功能。

本文的目的是向您展示如何在RV34x系列路由器上启用LLDP。

适用设备

- RV34x系列

软件版本

- 1.0.02.16

启用LLDP

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序，然后选择System Configuration > LLDP。

步骤2.选中Enable LLDP复选框以启用LLDP。

步骤3.在LLDP端口设置表中，为每个必需或适用的接口选中启用LLDP复选框。

注意：在本例中，所有接口都启用了LLDP。

步骤4.单击“应用”。

- LLDP邻居表显示以下字段：

- 本地端口 — 表示邻居通过其与设备连接的以太网适配器编号。

- 机箱ID子类型 — 表示邻居的机箱ID类型(例如，介质访问控制(MAC)地址)。

- 机箱ID — 表示机箱的标识符。当机箱ID子类型是MAC地址时，显示设备的MAC地址。

- 端口ID子类型 — 表示邻居端口的类型。

- 端口ID — 表示使用的端口。

- 系统名称 — 表示邻居设备的名称。

- 生存时间 — 表示LLDP通告更新之后的时间（以秒为单位）。

步骤5.（可选）单击LLDP邻居表中邻居旁的单选按钮，然后单击眼睛图标查看邻居的详细信息。

步骤6.在此可以查看详细信息。单击OK返回LLDP页。

您现在应该已成功启用RV34x系列路由器上的LLDP。