目标

虚拟专用网络(VPN)是本地网络和远程主机之间通过Internet的连接。本地和远程主机可以是计算机，也可以是已同步设置以允许它们通信的其他网络。在所有类型的VPN上都是如此。它通常允许两个网络访问连接两端的资源。VPN连接通常用于将第二个办公室连接到总部，或者允许远程员工连接到办公室的计算机网络，即使他并没有实际连接到网络基础架构。远程员工通常通过VPN软件客户端（如AnyConnect、Shrew Soft、GreenBow等）进行连接。

本文旨在展示如何在RV340和RV345路由器之间配置站点到站点VPN连接。它将主路由器称为本地路由器，而辅助路由器称为远程路由器。确保能够远程访问或物理访问辅助路由器。

LAN网络必须位于不同的子网（例如192.168.1.x和192.168.2.x）或完全不同的网络（例如192.168.1.x和10.10.1.x）上。如果两个网络位于同一子网中，路由器不会尝试通过VPN发送数据包。

适用设备

- RV340

- RV340W

- RV345

- RV345P

软件版本

- 1.0.03.15

特别注意：许可结构 — 固件版本1.0.3.15及更高版本。AnyConnect仅会对客户端许可证产生费用。

您需要通过 CDW 等合作伙伴或公司的设备采购部门购买客户端许可证。您可以选择适合 1 个用户使用的许可证 (L-AC-PLS-3Y-S5)，也可以选择适合 25 个用户使用的一年期许可证数据包 (AC-PLS-P-25-S)。还有其他许可证可供选择，包括永久许可证。有关许可的更多详细信息，请查看下面许可信息部分中的链接。

有关 RV340 系列路由器的 AnyConnect 许可的更多信息，请查看 RV340 系列路由器的 AnyConnect 许可一文。

配置VPN连接

本地路由器

步骤1:登录本地路由器的基于Web的实用程序，然后选择VPN > Site-to-Site。

注意：在本示例中，使用RV340。

第二步：单击plus图标。

第三步：确保选中Enable复选框。默认是检查。

第四步：在Connection Name字段中输入连接的名称。

注意：在本示例中，名称为TestVPN1。

第五步：从IPSec Profile下拉列表中选择连接的安全设置。这些选项取决于创建的IPSec简档。有关如何创建IPSec配置文件的说明，请单击此处。

注意：在本示例中，选择了CiscoTestVPN。

第六步：选择本地路由器要使用的接口。选项有：

- WAN1 — 此选项将使用本地路由器广域网1(WAN1)接口的IP地址进行VPN连接。

- WAN2 — 此选项将使用本地路由器WAN2接口的IP地址进行VPN连接。WAN2在单WAN路由器中不可用。

- USB1 — 此选项将使用本地路由器的通用串行总线1(USB1)接口的IP地址进行VPN连接。

- USB2 — 此选项将使用本地路由器USB2接口的IP地址进行VPN连接。USB2在单USB路由器上不可用。

注意：在本例中，选择了WAN1。

步骤 7.选择远程路由器WAN接口的标识符。选项有：

- 静态IP — 此选项将允许本地路由器在建立VPN连接时使用远程路由器的静态IP地址。如果在本地路由器上选择了此选项，则还应使用相同的选项配置远程路由器。

- FQDN — 建立VPN连接时，此选项将使用远程路由器的完全限定域名(FQDN)。

- 动态IP — 建立VPN连接时，此选项将使用远程路由器的动态IP地址。

注意：远程路由器上的接口标识符应与本地路由器的接口标识符相同。在本示例中，选择静态IP。

步骤 8输入远程路由器WAN接口的IP地址。

注意：在本示例中，使用124.123.122.123。

步骤 9点击所需的互联网密钥交换(IKE)身份验证方法的单选按钮。选项有：

- 预共享密钥(Preshared Key) — 此选项表示连接需要密码才能完成连接。VPN连接两端的预共享密钥应该相同。

- Certificate — 此选项表示连接时，身份验证方法使用路由器生成的证书而不是密码。

注意：在本示例中，选择预共享密钥。

步骤 10在预共享密钥字段中输入VPN连接的预共享密钥。

步骤11.（可选）如果要为VPN连接使用简单密码，请取消选中Minimum Preshared Key Complexity Enable复选框。默认情况下会选中此项。

步骤12.（可选）选中Show plain text when edit Enable复选框以纯文本形式显示预共享密钥。默认情况下未选中此项。

步骤 13从Local Identifier Type下拉列表中选择本地网络的标识符类型。选项有：

- 本地WAN IP — 此选项将通过接口的WAN IP标识本地网络。

- IP地址 — 此选项将通过本地IP地址标识本地网络。

- 本地FQDN — 此选项将通过FQDN标识本地网络（如果具有FQDN）。

- 本地用户FQDN(Local User FQDN) — 此选项将通过用户的FQDN（可以是其邮件地址）标识本地网络。

注意：在本示例中，选择IP地址。

步骤 14在本地标识符字段中输入本地网络的标识符。

注意：在本示例中，输入124.123.122.121。

步骤 15从Local IP Type下拉列表中，选择VPN客户端可以访问的IP Address type。选项有：

- 子网 — 此选项允许VPN的远程端访问指定子网中的本地主机。

- IP地址(IP Address) — 此选项允许VPN的远程端访问具有指定IP地址的本地主机。

- Any — 此选项允许VPN的远程端访问任何本地主机。

注意：在本例中，选择了子网。

步骤 16在IP地址字段中输入要由VPN客户端访问的网络或主机的IP地址。

注意：在本示例中，IP地址为10.10.10.1。

步骤 17在Subnet Mask字段中输入IP地址的子网掩码。

注意：在本示例中，子网掩码为255.255.255.0。

步骤 18.从下拉列表中选择Remote Identifier Type。选项有：

- 远程WAN IP — 此选项将通过接口的WAN IP标识远程网络。

- 远程FQDN — 此选项将通过FQDN识别远程网络（如果具有FQDN）。

- 远程用户FQDN(Remote User FQDN) — 此选项将通过用户的FQDN（可以是其邮件地址）标识远程网络。

注意：在本例中，选择了远程WAN IP。

步骤 19.在远程标识符字段中输入远程路由器的WAN IP地址。

注意：在本示例中，远程标识符为124.123.122.123。

步骤 20.从Remote IP Type下拉列表中选择本地网络需要访问的网络类型。选项有：

- IP地址(IP Address) — 此选项允许本地主机访问具有指定IP地址的远程主机。

- 子网 — 此选项允许本地主机访问具有指定子网的远程主机上的资源。

- Any — 此选项允许本地主机使用任何IP地址访问远程主机上的资源。

步骤 21.在IP地址字段中输入远程网络的LAN IP地址。

注意：在本示例中，IP地址为192.168.2.1。

步骤 22.在子网掩码字段中输入远程网络的子网掩码。

注意：在本示例中，子网掩码为255.255.255.0。

步骤 23.单击 Apply。

步骤 24Click Save.

现在，您应该在本地路由器上配置VPN设置。

远程路由器

步骤1:确定本地路由器的VPN设置，例如：

- 用于VPN连接的本地和远程路由器的接口。

- 本地和远程路由器的广域网(WAN)互联网协议(IP)地址。

- 本地和远程网络的局域网(LAN)地址和子网掩码。

- VPN连接的预共享密钥、密码或证书。

- 本地路由器的安全设置。

- VPN连接的防火墙免除。

第二步：登录路由器的基于Web的实用程序，然后选择VPN > IPSec Profiles。

第三步：配置远程路由器的VPN安全设置，使其与本地路由器的VPN安全设置匹配。如需指导，请点击这里。

第四步：在本地路由器的基于Web的实用程序上，选择VPN > Site-to-Site。

第五步：单击plus图标。

第六步：确保选中Enable复选框。默认是检查。

步骤 7.在Connection Name字段中输入VPN连接的名称。远程路由器的连接名称可能与本地路由器中指定的连接名称不同。

注意：在本示例中，连接名称为TestVPN。

步骤 8从下拉列表中选择IPSec Profile。这些选项取决于创建的IPSec简档。有关创建IPSec配置文件的说明，请单击此处。

注意：在本示例中，选择了CiscoTestVPN。

步骤 9从下拉列表中选择远程路由器将用于VPN连接的接口。选项有：

- WAN1 — 此选项将使用远程路由器广域网1(WAN1)接口的IP地址进行VPN连接。

- WAN2 — 此选项将使用远程路由器WAN2接口的IP地址进行VPN连接。WAN2在单WAN路由器中不可用。

- USB1 — 此选项将使用远程路由器的通用串行总线1(USB1)接口的IP地址进行VPN连接。

- USB2 — 此选项将使用远程路由器USB2接口的IP地址进行VPN连接。USB2在单USB路由器上不可用。

注意：在本例中，选择了WAN1。

步骤 10从Remote Endpoint下拉列表中选择本地路由器WAN接口的标识符。选项有：

- 静态IP — 此选项将允许远程路由器在建立VPN连接时使用本地路由器的静态IP地址。如果在本地路由器上选择了此选项，则还应使用相同的选项配置远程路由器。

- FQDN — 建立VPN连接时，此选项将使用本地路由的完全限定域名(FQDN)。

- 动态IP — 建立VPN连接时，此选项将使用本地路由器的动态IP地址。

注意：远程路由器上的接口标识符应与本地路由器的接口标识符相同。在本示例中，选择静态IP。

步骤 11输入本地路由器的WAN IP地址。

注意：在本示例中，IP地址为124.123.122.121。

步骤 12点击所需的互联网密钥交换(IKE)身份验证方法的单选按钮。选项有：

- 预共享密钥(Preshared Key) — 此选项表示连接需要密码才能完成连接。VPN连接两端的预共享密钥应该相同。

- Certificate — 此选项表示连接时，身份验证方法使用路由器生成的证书而不是密码。

注意：在本示例中，选择预共享密钥。

步骤 13在预共享密钥字段中输入VPN连接的预共享密钥。

步骤14.（可选）如果要对VPN连接使用简单密码，请取消选中Minimum Preshared Key Complexity复选框Enable。默认情况下会选中此项。

步骤15.（可选）选中Show plain text when edit Enable复选框以纯文本形式显示预共享密钥。默认情况下未选中此项。

步骤 16从远程路由器的Local Identifier Type下拉列表中选择远程网络的标识符类型。选项有：

- 本地WAN IP — 此选项将通过接口的WAN IP标识远程网络。

- IP地址 — 此选项将通过本地IP地址标识远程网络。

- 本地FQDN — 此选项将通过FQDN识别远程网络（如果它有一个）。

- 本地用户FQDN(Local User FQDN) — 此选项将通过用户的FQDN（可以是其邮件地址）标识远程网络。

注意：在本示例中，选择IP地址。

步骤 17在远程路由器的本地标识符字段中输入远程网络的标识符。

注意：在本示例中，输入124.123.122.123。

步骤 18.从Local IP Type下拉列表中，选择VPN客户端可以访问的IP Address type。选项有：

- 子网 — 此选项允许VPN的本地端访问指定子网中的远程主机。

- IP地址(IP Address) — 此选项允许VPN的本地端访问具有指定IP地址的远程主机。

- Any — 此选项允许VPN的本地端访问任何远程主机。

注意：在本例中，选择了子网。

步骤 19.在IP地址字段中输入要由VPN客户端访问的网络或主机的IP地址。

注意：在本示例中，IP地址为192.168.2.1。

步骤 20.在Subnet Mask字段中输入IP地址的子网掩码。

注意：在本示例中，子网掩码为255.255.255.0。

步骤 21.从下拉列表中选择Local Identifier Type。选项有：

- 远程WAN IP — 此选项将通过接口的WAN IP标识本地网络。

- 远程FQDN — 此选项将通过FQDN标识本地网络（如果具有FQDN）。

- 远程用户FQDN(Remote User FQDN) — 此选项将通过用户的FQDN（可以是其邮件地址）标识本地网络。

注意：在本例中，选择了远程WAN IP。

步骤 22.单击 Apply。

步骤 23.Click Save.

现在，您应该在远程路由器上配置了VPN设置。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座