目标

RV34x系列路由器上的系统时钟为软件事件（如消息日志）提供网络同步时间戳服务。如果没有同步时间，设备之间日志文件的准确关联将难以维护。在路由器上配置时间设置非常重要，因为它有助于排除网络问题，例如系统日志服务，该服务使用时间戳显示每个日志条目和每个日志条目。

系统时间可以手动配置或自动配置。当网络未连接到网络时间协议(NTP)服务器时，手动配置会很有帮助。NTP用于将客户端或服务器时间与另一个服务器时间或参考时间源同步。

本文提供有关如何在RV34x系列路由器上配置时间设置的说明。

适用设备

- RV34x系列

软件版本

- 1.0.1.16

配置时间设置

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序，然后选择System Configuration > Time。

步骤2.从时区下拉菜单中，选择网络所在的时区。

注意：在本例中，选择(GMT-6:00)美洲/哥斯达黎加。

步骤3.在Set Date and Time（设置日期和时间）区域，单击单选按钮确定系统如何获取系统的时钟和时间设置。选项有：

- 自动 — 根据内部网络时间协议(NTP)自动设置日期和时间。 如果选择此选项，请继续步骤4。

- 手动 — 在“输入日期和时间”区域中手动输入日期和时间。如果选择此选项，请跳至步骤7。

注意：在本例中，选择了Auto。

第4步。（可选）如果在第3步中选择Auto，请点击NTP服务器的单选按钮。选项有：

- 默认 — 通过公共NTP服务器获取日期和时间。如果选择此选项，请跳至步骤11。

- 用户定义 — 输入NTP服务器的IP地址。

注意：在本例中，选择“用户定义”。

步骤5.（可选）在NTP Server 1字段中，输入NTP服务器地址。主机名可以由一个或多个标签组成，这些标签最多由63个字母数字字符组成。如果主机名包含多个标签，则每个标签都以句点分隔。

注意：在本例中，使用0.ciscosb.pool.ntp.org。

步骤6.（可选）在NTP Server 2字段中，输入第二个NTP服务器地址作为故障转移。

注意：在本示例中，使用1.ciscosb.pool.ntp.org。

第7步。(可选)如果在第2步中选择了“手动”，请单击日历图标打开日历。单击左箭头或右箭头选择月份或通过月下拉菜单。

注意：在本例中，二月用作月。

第8步。（可选）在“月”下拉菜单旁的“年”字段中输入年。

步骤9.（可选）点击今天的日期。

第10步。（可选）在“日期”和“时间”字段下方的下拉菜单中，设置“小时”、“分钟”和“秒”。这是军事形式。

注意：在本例中，使用10:40:22。

夏令时

第11步。（可选）如果您的国家/地区遵守夏时制(DST)，请选中夏时制复选框。

步骤12.（可选）通过单击单选按钮选择夏时制模式。

选项有：

- 按日期 — 选择此模式可根据年中的特定日期和时间指定DST的参数。

- Recurring — 选择此模式，将DST设置为在不同月份的两天之间发生。

按日期

步骤13.如果在步骤12中选择了By Date，请在From区域，在各自的字段中设置月、日和时间，以设置DST应何时开始。

注意：在本示例中，DST将于3月2日凌晨2:00开始。

步骤14.在“目标”区域，在各自的字段中设置月、日和时间，以设置DST应在何时结束。

注意：对于本示例，DST将于11月11日凌晨2:00结束。

周期性

步骤15.如果在步骤12中选择了Recurring，请在Month字段中输入与您所在区域中DST开始的年月对应的数字。

注意：在此字段中输入的数字不得大于在“收件人”字段中输入的数字。在本例中，3用于表示March。

步骤16.在“周”字段中，输入要开始DST的月份的周。

注意：在本例中，1用于显示当月的第1周。

步骤17.从Day下拉菜单中，单击DST在您所在区域开始的星期几。

注意：在本例中，使用星期日。

步骤18.在“时间”下拉列表中，使用向上或向下箭头选择DST在您的区域开始的时间。

注意：在本例中，使用2:00 AM。

步骤19.在“至”区域，重复步骤15到步骤18中的步骤，指定DST将在您的区域结束的月份、周、日和时间。

注意：在本例中，DST设置为在星期日02:00AM于11月1周结束。

步骤20.从夏时制偏移下拉列表中，选择DST应偏移当前时间的分钟数。

注意：在本例中，使用+15。

第21步。（可选）要永久保存配置，请转至“复制/保存配置”页面，或单击页面 上部的图标。

您现在应该已成功配置了RV34x系列路由器的时间设置。