目标

虚拟专用网络(VPN)是本地网络与远程主机之间的连接。远程主机可以是另一台计算机或另一个网络。“VPN状态”页显示路由器和主机之间VPN连接的状态。这通常用于排除使用VPN连接的路由器和远程主机之间的连接问题。

本文旨在向您展示如何查看RV340或RV345路由器上的路由表。

适用设备

- RV34x系列

软件版本

- 1.0.02.16 — RV340、RV345

查看VPN状态

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序，然后选择VPN > VPN Status。

VPN Status页面中显示以下信息：

站点到站点隧道状态

- Tunnel(s)Used — 这是正在使用的VPN隧道。

- Tunnel(s)Available — 显示可用的VPN隧道。

- Tunnel(s)Enabled — 这显示VPN隧道已启用。

- Tunnel(s)Defined — 这是VPN隧道的状态。

注意：在连接表中，可以添加、编辑、删除或刷新隧道。也可以单击“列显示选择”以选择“连接表”中显示的列标题。

客户端到站点隧道状态

- Group or Tunnel Name — 这是VPN隧道的名称。这仅供参考，与隧道另一端使用的名称不匹配。

- 连接 — 这是连接的状态。

- Phase2 Encryption/Auth/Group — 显示第2阶段加密类型、身份验证方法和DH组编号。

- 本地组 — 这是本地组的IP地址和子网掩码。

注意：您还可以在连接表上添加、编辑、删除或刷新VPN隧道。

SSL VPN状态

- Tunnel(s)Used — 显示用于连接的SSL VPN隧道。

- Tunnel(s)Available — 这显示可用于SSL VPN连接的隧道。

- SSL VPN连接表显示以下内容：

- Policy Name — 这是VPN隧道使用的策略的名称。

- Session — 这是VPN隧道的会话数。

注意： 您还可以在连接表上添加、编辑或删除SSL VPN。

PPTP隧道状态

- Tunnel(s)Used — 显示用于VPN连接的PPTP隧道。

- Tunnel(s)Available — 这显示可用于连接的PPTP隧道。

- PPTP VPN连接表显示以下信息：

- 会话ID — 这是建议或当前连接的会话标识。

- 用户名 — 显示已连接用户的名称。

- 远程访问 — 这是远程连接的建议连接的IP地址。

- 隧道IP — 这是VPN隧道的IP地址。

- 连接时间 — 显示VPN隧道处于活动状态的时间长度。

- 操作 — 这允许您连接或断开隧道。

注意：您还可以在连接表上添加、编辑、删除、连接或断开连接。

L2TP隧道状态

- Tunnel(s)Used — 显示用于连接的L2TP VPN隧道。

- Tunnel(s)Available — 显示可用于L2TP VPN连接的隧道。

- 会话ID — 这是建议或当前连接的会话标识。

- 用户名 — 显示已连接用户的名称。

- 远程访问 — 这是远程连接的建议连接的IP地址。

- 隧道IP — 这是VPN隧道的IP地址。

- 连接时间 — 显示VPN隧道处于活动状态的时间长度。

- 操作 — 这允许您连接或断开隧道。

注意：您还可以在连接表上添加、编辑、删除、连接或断开连接。

您现在应该已成功查看无线接入点上的VPN状态。