目标

Session Timeout功能允许管理员配置特定会话可保持空闲的时间。这进而也限制了在会话空闲时注销该会话以不需要访问网络的可能性。

如果您进行的配置需要一些时间，则配置会话超时设置也非常有利，因此可以将设置的会话超时设置为更长的时间。这有助于避免管理员因会话超时而必须重新执行整个配置的情况。

本文的目的是向您展示如何在RV34x系列路由器上配置会话超时设置。

适用设备

- RV34x系列

软件版本

- 1.0.01.16

配置会话超时设置

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序，然后选择Firewall > Session Timeout。

步骤2.在TCP会话超时(TCP Session Timeout)字段中，输入从会话表中删除非活动传输控制协议(TCP)会话的持续时间（以秒为单位）。超时的范围是从 30 到 86400 秒。默认值为 1800。

注意：在本例中，使用1801。

步骤3.在UDP会话超时字段中，输入从会话表中删除非活动用户数据报协议(UDP)会话的持续时间（以秒为单位）。超时的范围是从 30 到 86400 秒。默认时间为 30 秒钟。

注意：在本例中，使用31。

步骤4.在ICMP Session Timeout Duration字段中输入时间（以秒为单位），在此时间后，非活动的Internet控制消息协议(ICMP)会话将从会话表中删除。超时的范围是从 15 到 60 秒。默认值为 30。

注意：在本例中，使用31。

步骤5.在“最大并发连接数”字段中，输入允许的并发连接数。

注意：在本例中，使用40001。

“当前连接”区域显示活动并发连接的数量。

步骤6.（可选）要清除当前连接，请单击“清除连接”按钮。

步骤7.单击“应用”保存设置。

第8步。（可选）要永久保存配置，请转到“复制/保存配置”页面，或单 击页面上部的图标。

您现在应该已成功配置了RV34x系列路由器上的会话超时设置。