目标

带Web过滤的Cisco RV130多功能VPN路由器是一种易于使用、灵活的高性能设备，非常适合小型企业。现在，借助网络过滤，新的RV130为小型办公室和远程员工提供高度安全的宽带和有线连接。

本文旨在提供具有Web过滤功能的RV130多功能VPN路由器的产品规格。

注意：要了解有关带网络过滤功能的RV130多功能VPN路由器的更多信息，请点击此处。

产品规格

规格

描述

标准

IEEE、802.3、802.3u、802.1Q(VLAN)、802.1D（生成树）、802.11i（WPA2安全）、802.11e（无线QoS）、路由信息协议(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

操作系统

Linux

电缆类型

5e类或更高级别

端口

LAN、WAN、USB、控制台

物理接口

规格

描述

端口

4个10/100/1000 Mbps千兆LAN端口，带托管交换机、单(1)个10/100/1000 Mbps千兆广域网端口、1个USB端口、12VDC电源端口

按钮

按钮

重置按钮、电源按钮

LED

电源、VPN、LAN(1-4)、WAN和USB

锁插槽

Kensington锁插槽

物理规格

物理尺寸

（宽x深x高）

149.86 x 29.9 x 150.11毫米（8.9 x 3.4 x 8.7英寸）

权重

0.72千克（1.6磅）

网络功能

规格

规格

支持VLAN

Yes

网络协议

动态主机配置协议 (DHCP) 服务器

以太网点对点协议(PPPoE)

点对点隧道协议 (PPTP)

DNS 代理

互联网组管理协议(IGMP)代理和组播转发

快速生成树协议 (RSTP)

动态域名系统(DynDNS)，无互联网协议(NOIP)

网络地址转换(NAT)、端口地址转换(PAT)

一对一NAT

端口管理

端口镜像

邦茹尔

VLAN 数量

5个活动VLAN（3-4096范围）

路由协议

静态路由

动态路由

RIP v1和v2

VLAN 间路由

网络地址转换 (NAT)

PAT、网络地址端口转换(NAPT)协议

网络边缘(DMZ)

软件可配置为任何LAN IP地址

生成树

Yes

负载平衡

Yes

服务质量 (QoS)

WAN队列

3 队列

差分服务代码点支持(DSCP)

服务类别(CoS)

用于服务优先级划分的带宽管理

IPv6

双栈IPv4和IPv6

6to4 隧道

无状态地址自动配置

LAN上用于IPv6客户端的DHCPv6服务器

用于WAN连接的DHCPv6客户端

互联网控制消息协议(ICMP)v6

静态IPv6路由

使用RIPng的动态IPv6路由

IPv6主机支持

IPv6 RADIUS

网络时间协议 (NTP)

第 2 层

基于802.1Q的VLAN，5个活动VLAN

安全

规格

描述

访问控制

是，管理访问控制列表(ACL)加上MAC ACL

安全管理

HTTPS，用户名/密码复杂性

防火墙

状态包检测(SPI)防火墙、端口转发和触发、拒绝服务(DoS)预防、基于软件的DMZ

阻止的DoS攻击：

SYN 泛洪

回声风暴

ICMP 涌入

UDP泛洪

TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

Web过滤器

过滤恶意网站并阻止有害网站

应用程序控制

Yes

IP 源防护

将IP地址绑定到MAC地址

VPN

网关到网关IPsec VPN

10个网关到网关IPsec隧道

客户端到网关IPsec

使用GreenBow和ShrewSoft VPN客户端的10个客户端到网关的IPsec隧道

PPTP VPN

最多10个隧道

VPN 传递

IPSec/PPTP/第2层隧道协议(L2TP)直通

VPN吞吐量(IPsec)

50 Mbps

配置

规格

描述

基于Web的实用程序

基于浏览器的简单配置(HTTP、HTTPS)

管理协议

Web浏览器、简单网络管理协议(SNMP)v3、Bonjour、通用即插即用(UPnP)是

远程管理

Yes

事件日志

本地、远程系统日志、邮件警报

网络诊断

日志记录、Ping、Traceroute、DNS查找和端口镜像

Web固件升级

可通过Web浏览器升级固件，导入和导出配置文件

动态主机配置协议 (DHCP)

Dhcp 客户机

Pv6主机

Yes

HTTP 重定向

Yes

系统时间

支持NTP、夏时制手动输入

语言

GUI支持英语

环境

规格

描述

电源

12伏2.5安

认证

FCC、CE、IC、Wi-Fi

运行温度

0°至40°C(32°至104°F)

储存温度

-20°C至70°C(-4°F至158°F)

工作湿度

10% 到85%非冷凝