目标

以太网供电(PoE)是基于PoE的设备（如RV345P）提供的一项功能，它通过铜缆向连接的供电设备(PD)提供电力，而不会干扰网络流量。基于Web的实用程序中的“PoE设置”(PoE Settings)页面允许选择端口限制(Port Limit)或类限制(Class Limit)PoE模式，并指定要生成的PoE陷阱。当PD实际连接并且如果它消耗电力时，其消耗的功率可能比允许的最大功率小得多。当重新启动、初始化或系统配置通电时，为确保用电设备未损坏，将禁用输出功率。

本文档旨在提供有关如何在RV345P路由器上配置PoE设置的步骤。

适用设备

- RV345P

软件版本

- 1.0.00.33

配置以太网供电

步骤1.登录基于Web的实用程序并选择LAN > PoE Settings。

步骤2.选择电源模式单选按钮。选项有：

- 端口限制 — 如果要将端口配置为以特定瓦数运行，请选择此选项。

- Class Limit — 每个端口的最大功率限制由设备的类确定，该类来自分类阶段。在此阶段，PD指定其类，即PD消耗的最大功率量。要配置类限制，请跳至步骤12。

注意：在本例中，选择了端口限制。

步骤3.单击“编辑”。您将进入POE设置表。

步骤4.点击要配置的LAN端口的相应单选按钮。

注意：在本例中，选择LAN3。

步骤5.单击“编辑”。系统将打开PoE Settings-Port Limit页面。

步骤6.选中PoE Enable复选框以激活PoE。默认情况下启用该接口。

步骤7.点击Power Priority Level（电源优先级）的单选按钮。如果功率有限，则优先级较低的端口可能被拒绝通过优先级较高的端口供电。选项包括Critical（严重）、High（高）和Low（低）。默认值为Low。

注意：在本例中，使用Critical。

步骤8.在AdministrativePower Allocation字段中，输入0到30000之间的值。此值表示分配给端口的功率(以毫瓦(mW)为单位)。默认值为 30000。

注意：在本例中，使用默认mW值30000。

注意：页面中的以下区域是计数器。

- 类 — 确定终端设备可接收的功率级别。

— 0类 — 端口最大功率为15.4瓦。这是默认设置。

— 1类 — 端口提供4.0瓦的最大功率。

— 2类 — 7.0瓦的最大功率将传输到端口。

— 3类 — 端口最大功率为15.4瓦。

— 4类 — 端口最大功率为30瓦。

- 最大功率分配 — 为设备分配的最大功率。

- 功耗 — 分配给连接到指定端口的供电设备的功率量（以毫瓦为单位）。

- 过载计数器 — 发生功率过载的总次数。

- 短计数器 — 发生电源短缺的总数。

- 拒绝计数器 — 连接的设备被拒绝电源的次数。

- Existent Counter — 由于不再检测到设备而停止连接设备的次数。

- 签名计数器无效 — 从连接的设备收到无效签名的次数。

步骤9.单击“应用”。您将返回到POE设置（端口限制模式）页面。

步骤10.（可选）要在端口限制下配置更多端口，请重复步骤4-9。

步骤11.单击“上一步”返回到主POE设置页面。然后跳至步骤20。

第12步。如果您在第2步中选择了Class Limit，请单击Edit，然后您将进入POE Settings(Class Limit Mode)页面。

步骤13.点击要配置的LAN端口的相应单选按钮。

注意：在本例中，选择LAN3。

步骤14.单击“编辑”。

步骤15.选中PoE Enable复选框以激活PoE。默认情况下启用该接口。

步骤16.点击Power Priority Level（电源优先级）的单选按钮。如果功率有限，则优先级较低的端口可能被拒绝通过优先级较高的端口供电。选项包括Critical（严重）、High（高）和Low（低）。默认值为Low。

注意：在本例中，选择Critical。

注意：页面中的以下字段是计数器。

- 类 — 确定终端设备可接收的功率级别。

— 0类 — 端口提供15.4瓦的最大功率。这是默认设置。

— 1类 — 端口提供4.0瓦的最大功率。

— 2类 — 端口提供7.0瓦的最大功率。

— 3类 — 端口提供15.4瓦的最大功率。

— 4类 — 端口提供30瓦的最大功率。

- 最大功率分配 — 所选端口上允许的最大功率量。

- 功耗 — 分配给连接到端口的供电设备的功率量（毫瓦）。

- 过载计数器 — 出现电源过载的次数。

- 短计数器 — 出现电源短缺的次数。

- 拒绝计数器 — 被供电设备被拒绝通电的次数。

- 缺少计数器 — 由于未检测到受电设备而停止电源的次数。

- 签名计数器无效 — 收到无效签名的次数。

步骤17.单击“应用”。您将返回到POE设置（类限制模式）页面。

步骤18.（可选）要在Class Limit下配置更多端口，请重复步骤13-17。

步骤19.单击Back 返回主POE Settings页面。

步骤20.选中Enable Legacy复选框以适应旧设备。

步骤21.选中Enable SNMP Traps复选框，以允许简单网络传输协议发送陷阱通知。如果陷阱已启用，您还必须启用SNMP并配置至少一个SNMP通知收件人。

步骤22.在Power Trap Threshold字段中，输入使用阈值，该阈值是功率限制的百分比。如果功率超过此值，则会发起警报。默认值为 95。

注意：PoE属性表显示每个已配置端口的计数器。

- 操作状态 — 已配置端口的操作状态。

- 额定功率 — 交换机可向所有连接的PD提供的总功率。

- 功耗 — PoE端口当前消耗的功率量。

- 已分配功率 — 为端口分配的功率量。

- 可用功率 — 额定功率（消耗功率量）。

步骤23.单击“应用”。

第24步。（可选）要永久保存配置，请转到“复制/保存配置”页面，或单 击页面上部的图标。

您现在应该已成功配置RV345P路由器上的PoE设置。