目标

利用攻击保护，您可以保护您的网络免受常见类型的攻击，例如发现、泛洪和回声风暴。当路由器默认启用攻击保护时，您可以调整参数，使网络更敏感且更快速地响应它可能检测到的攻击。

本文旨在展示如何在RV132W和RV134W VPN路由器上配置攻击保护。

适用设备

- RV 132W

- RV134W

软件版本

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.24 — RV134W

配置攻击保护

步骤1:登录到基于Web的实用程序，然后选择Firewall > Attack Protection。

第二步：确保选中SYN Flood Detect Rate复选框以确保功能处于活动状态。默认情况下会选中此项。

第三步：在SYN Flood Detect Rate字段中输入值。默认值为每秒128个SYN数据包。您可以输入一个介于0到10000之间的值。它将是每秒导致安全设备确定发生SYN泛洪入侵的SYN数据包数。如果值为0，则表示SYN泛洪检测功能已禁用。在本示例中，输入的值为64。这意味着设备将以每秒仅64个SYN数据包的速度检测SYN泛洪入侵，使其比默认配置更敏感。

第四步：确认已选中Echo Storm复选框以确保功能处于活动状态。默认情况下会选中此项。

第五步：在Echo Storm字段中输入值。默认值为每秒100次ping。您可以输入一个介于0到10000之间的值。它是指每秒使安全设备确定发生回声风暴入侵事件的ping次数。如果值为0，则表示已禁用回声风暴功能。

注意：在本示例中，设备将仅以每秒50次ping检测回应风暴事件。

第六步：确保已选中Internet Control Message Protocol(ICMP)Flood复选框以确保功能处于活动状态。默认情况下会选中此功能。

步骤 7.在ICMP Flood字段中输入数值。默认值为每秒100个ICMP数据包。您可以输入一个介于0到10000之间的值。它是每秒导致安全设备确定发生ICMP泛洪入侵事件的ICMP数据包数。如果值为0，则表示ICMP泛洪功能已禁用。

注意：在本示例中，输入的值为50，使其对ICMP泛洪的敏感度高于其默认设置。

步骤 8确保选中Block UDP Flood复选框以确保功能处于活动状态，并防止安全设备每秒从局域网(LAN)上的单台计算机接受超过150个同时活动的用户数据报协议(UDP)连接。默认情况下选中此选项。

步骤 9在Block UDP Flood字段中输入一个介于0到10000之间的值。默认值为 1000。在本例中，输入的值为500，使其更加敏感。

步骤 10验证是否已选中Block TCP Flood复选框以丢弃所有无效的传输控制协议(TCP)数据包。默认情况下选中此选项。

步骤 11在Block TCP Flood字段中输入一个介于0到10000之间的值，以保护您的网络免受SYN泛洪攻击。默认值为 200。在本例中，输入100，使其更加敏感。

步骤 12Click Save.

现在，您应该已经在RV132W或RV134W路由器上成功配置了攻击保护。