简介

本文旨在提供RV340双WAN VPN路由器的“盒后”式产品规格。如需更深入的了解，请单击此处查看RV34X系列整合产品手册。

RV340 Dual-WAN VPN路由器是一款易于使用、灵活且高性能的设备，非常适合小型企业。新的RV340增加了网络过滤、应用控制和IP源防护等安全功能，可为小型办公室和远程员工提供高度安全的宽带有线连接。这些新的安全功能还可轻松调整网络上允许的活动。

注意：查看“盒子里有什么？” 文章，单击此处。

产品规格

规格

描述

标准

802.3u、802.1D、802.1p、802.1X（安全身份验证）、802.1Q(VLAN)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)、路由信息协议(RFC 2460)RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)

操作系统

Linux

电缆类型

5e类或更高类别

端口

LAN、WAN、USB、控制台

物理接口

端口

9个10/100/1000以太网，支持802.3af

2个广域网

2个USB端口

按钮

重置按钮

交换机

电源开关

安装和物理安全

多个安装选项

提供2个机架安装支架，包括8颗螺钉。

物理规格

物理尺寸

（宽x深x高）

280 x 44 x 170毫米（11.0 x 1.45 x 6.69英寸）

权重

1.2千克（2.65磅）

网络功能

支持VLAN

Yes;基于端口和基于802.1Q标记的VLAN

网络协议

网络协议

动态主机配置协议 (DHCP) 服务器

以太网点对点协议(PPPoE)

点对点隧道协议 (PPTP)

DNS 代理

互联网组管理协议(IGMP)代理和组播转发

动态域名系统(DynDNS、NOIP)

网络地址转换(NAT)、端口地址转换(PAT)

一对一NAT

端口管理

端口镜像

编号 VLAN的

1个管理VLAN（1-4096范围）。

802.1X请求方

Yes

路由协议

静态路由

动态路由

RIP v1和v2

网络地址转换 (NAT)

端口地址转换(PAT)、网络地址端口转换(NAPT)协议

网络边缘(DMZ)

软件可配置为任何LAN IP地址

负载平衡

Yes

IPv6

双堆栈IPv4和IPv6

6to4 隧道

无状态地址自动配置

LAN上IPv6客户端的DHCPv6服务器

用于WAN连接的DHCP v6客户端

互联网控制消息协议(ICMP)v6

静态IPv6路由

使用RIPng的动态IPv6路由

IPv6主机支持

IPv6 RADIUS、

网络时间协议 (NTP)

第 2 层

基于802.1Q的VLAN、32个活动VLAN和一个管理VLAN

安全

访问控制

是，管理访问控制列表(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

防火墙

状态数据包检测(SPI)防火墙、端口转发和触发、拒绝服务(DoS)防御、基于软件的DMZ

DoS攻击已阻止：

- SYN 泛洪

- 回声风暴

- ICMP 涌入

- UDP泛洪

- TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

Web过滤器

过滤恶意网站并阻止有害网站

内容过滤器

静态URL阻止或关键字阻止

应用程序控制

Yes

配置

管理

Web 用户界面

基于浏览器的简单配置(HTTP、HTTPS)

管理协议

Web浏览器、简单网络管理协议(SNMP)v3、Bonjour

远程管理

Yes

事件日志

本地、远程 syslog 邮件警报

网络诊断

日志记录、Ping、Traceroute、DNS查找和端口镜像

Web固件升级

可通过Web浏览器、导入和导出的配置文件升级固件

动态主机配置协议 (DHCP)

Dhcp 客户机

IPv6主机

Yes

HTTP 重定向

Yes

系统时间

支持NTP、夏时制手动输入

语言

Yes

环境

电源

12伏1.5安

认证

FCC、CE、IC、Wi-Fi

运行温度

0°至40°C（32°至104°F）

储存温度

20°至70°C（–4°至158°F）

工作湿度

10% 到85%非冷凝

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座