目标

动态主机配置协议(DHCP)为网络中的设备分配动态IP地址。然后，当设备离开并重新加入网络时，它会释放并重新更新这些地址。DHCP允许计算机在没有预配置IP地址的情况下加入网络，并且可以支持IPv4和IPv6编址。 DHCP服务器信息可在故障排除期间用于查找问题设备的当前IP地址并进行更改以改进服务器。

本文介绍如何查看RV016、RV042、RV042G或RV082 VPN路由器上DHCP服务器状态和客户端信息的详细信息。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.2.08

DHCP状态信息

步骤1:登录路由器配置实用程序并选择DHCP > DHCP Status。DHCP Status页面打开：

IPv4和IPv6的DHCP Status区域包含以下字段：

· DHCP服务器 — DHCP服务器的IP地址。

·使用的动态IP — 使用的动态IP地址的数量。

·使用的静态IP — 使用的静态IP地址的数量。 静态IP地址会手动分配给设备，并一直保持有效，直到被禁用。静态IP地址不能用于IPv6。

· DHCP可用 — 可用的动态IP地址的数量。 从DHCP服务器或路由器自动分配动态IP地址。这些临时地址会在添加设备和从网络中删除设备时重新使用。

· Total - DHCP服务器可以分配的动态IP地址总数。

第二步：单击Client Table字段中的所需选项卡以查看IPv4和IPv6客户端表。客户端表显示当前DHCP客户端信息：

·客户端主机名 — 分配给客户端主机的名称。

· IP地址 — 分配给客户端主机的动态IP地址。

· MAC地址（仅IPv4） — 显示客户端的MAC地址。

·客户端租用时间 — 允许客户端使用当前动态IP地址连接到路由器的时间。

步骤3.（可选）要在IPv4表中删除客户端，请单击Delete图标。如果删除，客户端将断开连接。

步骤4.（可选）要获取路由器的最新DHCP状态，请单击Refresh按钮。