目标

对于安全的网络，密码的不可猜测性非常重要。建议您更改默认管理员用户名(admin)和密码(admin)。此外，某些配置要求从默认设置更改管理员密码。本文档介绍在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上更改用户名和密码的过程。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.1.02

更改用户名和密码

步骤1:登录到Web配置实用程序页面，然后选择Setup > Password。将打开密码页面：

Username字段显示默认用户名admin。

第二步：在Old Password字段中输入旧密码。

第三步：在New Username字段中输入所需的用户名。如果要保留当前用户名，请将此字段留空。

第四步：在Confirm New Username字段中重新输入所需的用户名。如果要保留当前用户名，请将此字段留空。

第五步：在New Password字段中输入所需的密码。对于密码，您可以使用字母数字或特殊字符，但不允许使用空格。

第六步：在Confirm New Password字段中重新输入所需的新密码。

步骤7.（可选）要对密码实施最低安全级别，请选中Minimum Password Complexity字段中的Enable复选框。

注意：最低密码复杂性要求密码至少包含8个字符，并且与用户名不同，或与当前密码不同。它还应包含4个类别中的3个：大写字母、小写字母、数字和特殊字符。

密码强度由基于复杂性规则的密码强度表表示。输入密码时会显示颜色条。颜色为红色（表示密码较弱且不可接受）、黄色（表示密码强度为中等且可以接受）和绿色（表示密码较强）。

第8步。（可选）要启用密码过期，请点击Password Aging Enforcement字段中的Change the Password after ___ Days单选按钮。如果选择此选项，则必须在时间到期后更改密码。

Timesaver：如果您在步骤8中选择Disable（表示您不希望密码过期），请跳至步骤10。

步骤 9在Change the password after ___ Days字段中输入密码到期之前的天数。默认值为 180 天。

步骤 10单击Save保存更改。