目标

差分服务代码点(DSCP)用于对网络流量进行分类，通过在IP报头字段中使用DSCP代码标记数据包，为数据包分配不同的服务级别。DSCP设置将规定DSCP值如何映射到服务质量(QoS)，这是管理网络上流量的优先级的方法。网络尝试根据每个数据包指定的QoS提供特定类型的服务。DSCP还用于多个任务关键型应用以及提供端到端QoS。通常，差分服务适用于聚合流，因为它执行相对粗略的流量分类。通过DSCP，路由器可以使用服务类型(ToS)二进制八位数中的优先级位来确定第3层流量优先于QoS的优先级。

本文档的目标是向您展示如何在RV130和RV130W路由器上配置DSCP设置。

适用设备

· RV130

· RV130W

配置DSCP设置

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择QoS > DSCP Settings。将打开DSCP Settings页面：

注意：为了使后续更改生效，对于要应用DSCP设置的端口，信任模式必须设置为DSCP模式。如果尚未将端口设置为DSCP模式，请点击QoS Port-based Settings页面。有关详细信息，请参阅文章RV130和RV130W上的QoS端口设置。

步骤2.单击Expand to view all DSCP Values单选按钮列出所有DSCP值，而不是仅列出DSCP设置表中的RFC值。

注意：RFC值提供了服务类和DSCP分配之间的推荐关系。

步骤3.对于DSCP Settings Table中的每个DSCP值，从Queue下拉列表中选择优先级。这会将DSCP值映射到所选QoS队列。

注意：有3个值可用于设置以指示优先级。数字越大表示优先级越高。

步骤4.单击Save以应用更改。