目标

强制网络门户将Web浏览器转变为身份验证设备。网页需要用户交互或身份验证，以便向用户授予网络访问权限。强制网络门户通常用于Wi-Fi热点，以通过密码和用户名系统控制对网络的访问。

本文档的目标是向您展示如何在RV130W上配置强制网络门户。

适用设备

· RV130W

添加强制网络门户配置文件

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择Wireless > Captive Portal > Portal Profile。将打开门户配置文件页面：

步骤2.单击Add Row添加新的强制网络门户配置文件。

系统将显示门户配置文件设置的新页面：

步骤3.在配置文件名称字段中，输入强制网络门户配置文件的名称。

步骤4.从验证下拉列表中，选择用于验证客户端的身份验证方法。

可用选项定义如下：

·访客 — 客户端不需要通过数据库进行身份验证。

·本地 — 设备使用本地数据库对客户端进行身份验证。

第5步：在Auto Redirect URL字段中，点击Enable单选按钮，在客户端登录强制网络门户时将客户端重定向到指定的Web地址。如果不希望使用此功能，请选择Disable并跳至Step 7。

步骤6.如果在步骤5中选择启用自动重定向URL，请在重定向URL字段中输入要将客户端重定向到的网页的地址。

步骤7.在会话超时字段中，输入客户端在注销之前保持连接的时间（以分钟为单位），并且需要重新进行身份验证。输入0值可使客户端无限期保持连接。

步骤8.从Font Color下拉列表中选择强制网络门户页面上文本的颜色。

步骤9.在公司名称字段中，输入要显示在强制网络门户页面上的公司名称。

步骤10.在欢迎消息字段中，输入客户端成功连接时显示的消息。

步骤11.在用户名字段和密码字段中，输入在这些字段显示在强制网络门户页面上时在这些字段旁边显示的文本。

步骤12.在Login Button Title字段中，输入要显示在强制网络门户页面的登录按钮上的文本。

步骤13.在版权字段中，输入要显示在强制网络门户页面底部的版权。

步骤14.输入要显示在Error 1和Error 2字段中的错误消息。由于用户名或密码无效，错误1表示身份验证失败。错误2适用于网络繁忙并且正在使用所有连接的情况。

第15步：在协议字段中，点击启用单选按钮，要求客户端在连接之前读取并同意接受策略。如果不希望使用此功能，请选择Disable并跳至Step 18。

步骤16.如果选择在步骤15中启用协议策略，请在强制网络门户页面上协议复选框旁的协议文本字段中输入文本。

步骤17.如果您选择在步骤15中启用协议策略，请在接受使用策略字段中输入文本，该文本将显示为强制网络门户页面上的使用策略。

步骤18.如果要更改强制网络门户页面上显示的背景图像或徽标，请单击Browse从计算机中选择图像。准备将该项目添加到设备时，请点击对应项目的上传。

步骤19.单击Save保存新创建的强制网络门户配置文件。

步骤20.您将重定向到门户配置文件主页。新配置文件应列在Portal Profile Table中。单击Save将配置文件保存到您的设备上。

添加用户帐户

必须存在具有用户名和密码的用户帐户，强制网络门户才能正常工作。只有具有存储在设备中的用户帐户的客户端才能登录强制网络门户页面并访问网络。

步骤1.在Web配置实用程序中，导航到Wireless > Captive Portal > User Account。系统将显示User Account页面：

步骤2.单击Add Row将新用户帐户添加到User Account表中。

步骤3.在用户名字段中输入用户的名称。

步骤4.在密码字段中输入用户帐户的密码。在Verify Password字段中再次输入相同的密码。

步骤5.在Access Time(Minutes)字段中输入允许特定用户再次登录网络之前的时间(以分钟为单位)。输入0将授予用户无限制的访问权限。

步骤6.单击Save保存新用户帐户。

将强制网络门户配置文件应用于无线连接

要使用新创建的门户配置文件，您必须按照以下步骤将强制网络门户应用于设备的某个SSID。

步骤1.在Web配置实用程序中导航到无线>基本设置。系统将显示Basic Settings页面：

步骤2.选中您要应用配置文件的SSID旁边的复选框，然后点击Edit(编辑)。

步骤3.选中Enable复选框，选中Captive Portal，然后从Portal Profile下拉列表中选择要使用的配置文件。

注意：如果在门户配置文件上使用访客验证，则必须从VLAN下拉列表中选择除1之外的VLAN。如果需要创建新VLAN的帮助，请参阅RV130和RV130W上的VLAN成员资格。

步骤4.单击Save保存更改。

注意：您必须重新启动设备以确保强制网络门户应用于您的网络。