目标

管理员可以通过为特定服务集标识符(SSID)配置访问时间来提高网络安全性。 SSID是与无线网络关联的唯一标识符。Time of Day Access允许管理员指定允许用户访问网络的时间以及用户受到限制的时间。

本文档的目的是解释如何在RV130W上配置SSID的时间访问设置。

适用设备

· RV130W

程序步骤

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择Wireless > Basic Settings。将打开基本设置页面：

第2步：选中您要编辑的服务集标识符(SSID)的复选框，然后点击Time of Day Access按钮，以配置SSID的Time of Day Access。

Time of Day Access页面打开：

步骤3.在Active Time字段中，选中Enable复选框以启用Time of Day访问。

步骤4.在开始时间字段中，使用提供的下拉列表指定一天内用户能够访问网络的时间。

步骤5.在Stop Time字段中，使用提供的下拉列表指定一天内网络被限制给用户的时间。

步骤6.单击Save保存设置。