目标

广域网(WAN)是由多个LAN（例如Internet）组成的网络。RV0XX系列VPN路由器上的WAN端口通常用于连接互联网。RV0XX系列路由器支持WAN端口的多种连接类型。您需要的连接类型取决于ISP。

本文就如何编辑RV016、RV042、RV042G和RV082系列VPN路由器上的WAN连接类型提供了指南。

适用设备

• RV016

• RV042

· RV042G

• RV082

软件版本

•v4.2.2.08

编辑IPv4的WAN连接

注意：要编辑IPv6地址的WAN连接，请转至IPv6部分。

步骤1:登录路由器配置实用程序并选择Setup > Network。Network页面打开：

第二步：向下滚动到WAN Setting部分，然后点击要编辑的特定WAN接口的Configuration图标。网络页面显示其他信息：

注意：接口是只读字段，表示要编辑的WAN接口。

第三步：在WAN Connection Type字段中，选择您的Internet连接类型：

· Obtain an IP Automatically — 如果您的ISP动态分配了IP地址，请选择此选项。

· 静态IP — 如果您的ISP为您的帐户分配了永久IP地址，请选择此选项。

· PPPoE（以太网上的点对点协议） — 如果您的ISP使用PPPoE建立Internet连接（通常用于DSL线路），请选择此选项。

· PPTP（点对点隧道协议） — 如果您的ISP使用PPTP，请选择此选项。

· 透明网桥 — 如果使用此路由器连接两个网段，请选择此选项。

自动获取IP

注意：使用此连接类型，您的ISP会自动为您分配IP地址和DNS服务器IP地址。以下步骤是可选的。

步骤1:如果您知道DNS服务器的IP地址，并且想要指定DNS服务器，请选中使用以下DNS服务器地址复选框。

第二步：在DNS Server(Required)1字段中输入DNS服务器的IP地址。

第三步：在DNS Server 2字段中输入第二台DNS服务器的IP地址。

第四步：点击适当的单选按钮，选择用于WAN连接的传输单元的大小。MTU（最大传输单位）表示可通过网络传输的数据包的最大大小。

· Auto — 根据网络自动指定传输数据包的大小。

·手动 — 手动指定传输数据包大小。如果选择此选项，请在Manual旁边的字段中输入数据包的最大字节数。默认值为 1500 字节。

第五步：点击 Save（保存），以保存设置。

静态 IP

步骤1:在Specify WAN IP Address字段中输入WAN接口的外部IP地址。您的ISP为您提供WAN IP地址。

第二步：在Subnet Mask字段中输入WAN IP地址的子网掩码。

第三步：在Default Gateway Address字段中输入默认网关的IP地址。

第四步：在DNS Server(Required)1字段中输入域名服务器的IP地址。

步骤5.（可选）如果您知道辅助域名服务器的IP地址，请在DNS Server 2字段中输入IP地址。

第六步：点击适当的单选按钮，选择用于WAN连接的传输单元的大小。MTU（最大传输单位）表示可通过网络传输的数据包的最大大小。

· Auto — 根据网络自动指定传输数据包的大小。

·手动 — 手动指定传输数据包大小。如果选择此选项，请在Manual字段旁边的字段中输入数据包的最大字节数。默认值为 1500 字节。

步骤 7.点击 Save（保存），以保存设置。

PPPoE

步骤1:在Username字段中输入您的ISP帐户的用户名。

第二步：在Password字段中输入您的ISP帐户的密码。

第三步：在Service Name字段中输入服务名称。

第四步：点击适当的单选按钮选择服务类型。

·按需连接 — 经过一定程度的不活动后，与Internet的连接将断开。在Max Idle Time（最长空闲时间）中输入时间段（以分钟为单位），超过此时间后，与Internet的连接将断开。默认值为5分钟。

·保持连接 — Internet连接始终处于打开状态。路由器将定期发送数据包，以确保始终保持连接。在Redial Period字段中输入一个时间段（以秒为单位），路由器在发送另一个数据包之前将等待该时间段。

步骤5.（可选）如果要指定DNS服务器的IP地址，请选中使用以下DNS服务器地址复选框。如果您不想指定DNS服务器的IP地址，请跳到步骤8。

第六步：在DNS Server(Required)1字段中输入域名服务器的IP地址。

步骤7.（可选）如果您知道辅助域名服务器的IP地址，请在DNS服务器2(DNS Server 2)字段中输入辅助域名服务器的IP地址。

步骤 8点击适当的单选按钮，选择用于WAN连接的传输单元的大小。MTU（最大传输单位）表示可通过网络传输的数据包的最大大小。

· Auto — 根据网络自动指定传输数据包的大小。

·手动 — 手动指定传输数据包大小。如果选择此选项，请在Manual旁边的字段中输入数据包的最大字节数。默认值为 1500 字节。

步骤 9点击 Save（保存），以保存设置。

PPTP

步骤1:在Specify WAN IP Address字段中输入WAN接口的外部IP地址。您的ISP为您提供WAN IP地址。

第二步：在Subnet Mask字段中输入WAN IP地址的子网掩码。

第三步：在Default Gateway Address字段中输入默认网关的IP地址。

第四步：在Username字段中输入您的ISP帐户的用户名。

第五步：在Password字段中输入您的ISP帐户的密码。

第六步：点击适当的单选按钮选择服务类型。

·按需连接 — 经过一定程度的不活动后，与Internet的连接将断开。在Max Idle Time（最长空闲时间）中输入时间段（以分钟为单位），超过此时间后，与Internet的连接将断开。默认值为5分钟。

·保持连接 — Internet连接始终处于打开状态。路由器将定期发送数据包，以确保始终保持连接。在Redial Period字段中输入一个时间段（以秒为单位），路由器在发送另一个数据包之前将等待该时间段。

步骤 7.点击适当的单选按钮，选择用于WAN连接的传输单元的大小。MTU（最大传输单位）表示可通过网络传输的数据包的最大大小。

· Auto — 根据网络自动指定传输数据包的大小。

·手动 — 手动指定传输数据包大小。如果选择此选项，请在Manual旁边的字段中输入数据包的最大字节数。默认值为 1500 字节。

步骤 8点击 Save（保存），以保存设置。

透明网桥

步骤1:在Specify WAN IP Address字段中输入WAN接口的外部IP地址。您的ISP为您提供WAN IP地址。

第二步：在Subnet Mask字段中输入WAN IP地址的子网掩码。

第三步：在Default Gateway Address字段中输入默认网关的IP地址。

第四步：在DNS Server(Required)1字段中输入域名服务器的IP地址。

步骤5.（可选）如果您知道辅助域名服务器的IP地址，请在DNS Server 2字段中输入IP地址。

第六步：在Internal LAN IP Range字段中输入内部LAN地址的IP地址范围。

步骤 7.点击适当的单选按钮，选择用于WAN连接的传输单元的大小。MTU（最大传输单位）表示可通过网络传输的数据包的最大大小。

· Auto — 根据网络自动指定传输数据包的大小。

·手动 — 手动指定传输数据包大小。如果选择此选项，请在Manual旁边的字段中输入数据包的最大字节数。默认值为 1500 字节。

步骤 8点击 Save（保存），以保存设置。

编辑IPv6的WAN连接

注意：必须在IP Mode区域中启用双栈IP才能配置IPv6

步骤1:登录路由器配置实用程序并选择Setup > Network。Network页面打开：

第二步：向下滚动到WAN Setting（WAN设置）部分，然后点击IPv6选项卡。

第三步：点击要编辑的特定WAN接口的配置图标。“网络”(Network)页面显示其他信息：

注意：接口是只读字段，表示要编辑的WAN接口。

第四步：在WAN Connection Type字段中，选择您的Internet连接类型：

· Obtain an IP Automatically — 如果您的ISP动态分配了IP地址，请选择此选项。

· 静态IP — 如果您的ISP为您的帐户分配了永久IP地址，请选择此选项。

· PPPoE（以太网上的点对点协议） — 如果您的ISP使用PPPoE建立Internet连接（通常用于DSL线路），请选择此选项。

自动获取IP

注意：使用此连接类型，您的ISP会自动为您分配IP地址和DNS服务器IP地址。以下步骤是可选的。

步骤1:如果您知道DNS服务器的IP地址，并且想要指定DNS服务器，请选中使用以下DNS服务器地址复选框。

第二步：在DNS Server(Required)1字段中输入DNS服务器的IP地址。

第三步：在DNS Server 2字段中输入第二台DNS服务器的IP地址。

第四步：点击适当的单选按钮，选择用于WAN连接的传输单元的大小。MTU（最大传输单位）表示可通过网络传输的数据包的最大大小。

· Auto — 根据网络自动指定传输数据包的大小。

·手动 — 手动指定传输数据包大小。如果选择此选项，请在Manual旁边的字段中输入数据包的最大字节数。默认值为 1500 字节。

步骤5.（可选）如果要启用DHCP客户端进程的IPv6，请选中Enable DHCP-PD复选框。如果ISP能够通过DHCPv6发送LAN前缀，则会使用该字段。

步骤6.（可选）如果您知道LAN IP地址，请在LAN IPv6 Address字段中输入LAN IPv6前缀。

步骤 7.单击保存保存设置。

静态 IP

步骤1:在Specify WAN IP Address字段中输入WAN接口的外部IP地址。您的ISP为您提供WAN IP地址。

第二步：在Prefix Length字段中输入WAN IP地址的前缀。

第三步：在Default Gateway Address字段中输入默认网关的IP地址。

第四步：在Domain Server(Required)1字段中输入域服务器的IP地址。

步骤5.（可选）如果您知道辅助域名服务器的IP地址，请在DNS Server 2字段中输入IP地址。

第六步：点击适当的单选按钮，选择用于WAN连接的传输单元的大小。MTU（最大传输单位）表示可通过网络传输的数据包的最大大小。

· Auto — 根据网络自动指定传输数据包的大小。

·手动 — 手动指定传输数据包大小。如果选择此选项，请在Manual旁边的字段中输入数据包的最大字节数。默认值为 1500 字节。

步骤7.（可选）如果您知道LAN IP地址，请在LAN IPv6 Address字段中输入LAN IPv6前缀。

步骤 8点击 Save（保存），以保存设置。

PPPoE

步骤1:在Username字段中输入您的ISP帐户的用户名。

第二步：在Password字段中输入您的ISP帐户的密码。

第三步：在Service Name字段中输入服务名称。

第四步：点击适当的单选按钮选择服务类型。

·按需连接 — 经过一定程度的不活动后，与Internet的连接将断开。在Max Idle Time（最长空闲时间）中输入时间段（以分钟为单位），超过此时间后，与Internet的连接将断开。默认值为5分钟。

·保持连接 — Internet连接始终处于打开状态。路由器将定期发送数据包，以确保始终保持连接。在Redial Period字段中输入一个时间段（以秒为单位），路由器在发送另一个数据包之前将等待该时间段。

第五步：点击适当的单选按钮，选择用于WAN连接的传输单元的大小。MTU（最大传输单位）表示可通过网络传输的数据包的最大大小。

· Auto — 根据网络自动指定传输数据包的大小。

·手动 — 手动指定传输数据包大小。如果选择此选项，请在Manual旁边的字段中输入数据包的最大字节数。默认值为 1500 字节。

步骤6.（可选）如果要启用DHCP客户端进程的IPv6，请选中Enable DHCP-PD复选框。您的ISP可以使用DHCP-PD通过DHCPv6发送LAN前缀。

步骤7.（可选）如果您知道LAN IP地址，请在LAN IPv6 Address字段中输入LAN IPv6前缀。

步骤 8点击 Save（保存），以保存设置。