目标

端口转发用于将通过Internet发送的数据包从WAN上的一个端口重定向到LAN上的另一个端口。由于数据包具有通往目标的明确路径，因此此功能非常有用。端口范围触发被视为动态端口转发。当连接到CVR100W的主机打开在端口范围触发规则中配置的触发端口时，CVR100W将配置的端口转发到主机。一旦主机关闭触发端口，CVR100W将关闭转发端口。端口触发仅在端口被触发时打开。与单端口转发和端口范围转发相比，这使其更加安全。  触发规则不需要IP地址，因为连接到CVR100W的任何计算机都可以使用该规则，但该规则只能由一台计算机在任何时间使用。

本文介绍如何在CVR100W VPN路由器上配置端口范围触发。

要配置单端口转发，请参阅CVR100W VPN路由器上的单端口转发文章。要配置端口范围转发，请参阅CVR100W VPN路由器上的端口范围转发文章。

适用设备

· CVR100W VPN路由器

软件版本

•1.0.1.19

端口范围触发配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Firewall > Port Range Triggering。将打开“端口范围触发”页：

步骤2.在Service Name字段中，输入要为其配置端口的服务的名称。

步骤3.在Triggered Range字段中，输入将触发规则的端口范围。

步骤4.在Forwarded Range字段中，输入触发规则时将转发的端口范围。

步骤5.选中启用以启用已配置的规则。

步骤6.单击“保存”。