目标

端口转发用于重定向通过Internet发送的数据包。由于数据包具有通往目标的明确路径，因此此功能非常有用。端口范围转发用于打开一系列端口。端口范围转发也被视为静态端口转发。静态端口转发会增加安全风险，因为配置的端口始终处于打开状态。

本文介绍如何在CVR100W VPN路由器上配置端口范围转发。

要配置单端口转发，请参阅CVR100W VPN路由器上的单端口转发文章。要配置端口范围触发，请参阅CVR100W VPN路由器上的端口范围触发文章。

适用设备

· CVR100W VPN路由器

软件版本

•1.0.1.19

端口范围转发配置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Firewall > Port Range Forwarding。将打开“端口范围转发”页：

步骤2.在Service Name字段中，输入用于标识服务的名称。

步骤3.在Start字段中，输入开始转发端口范围的端口。

步骤4.在End字段中，输入结束要转发的端口范围的端口。

步骤5.从协议下拉列表中选择服务使用的传输协议。

· TCP — 此选项使用传输控制协议(TCP)。TCP是一种传输协议，可提供速度可靠性。

· UDP — 此选项使用用户数据报协议(UDP)。UDP是一种传输协议，可提供速度，而不是完全可靠。

· TCP & UDP — 此选项同时使用TCP和UDP。

步骤6.在IP Address字段中，输入接收IP流量的主机的IP地址。这是转发到路由器的流量。

步骤7.选中Enable以启用已配置的规则。

步骤8.单击“保存”。