目标

远程访问允许用户远程管理RV315W配置。要使用远程访问功能，用户必须是受信任的远程主机。本文介绍如何在RV315W VPN路由器上配置受信任远程主机。

注意：要配置用于远程访问的协议和端口，请参阅文章“Remote Access Protocols and Ports on the RV315W VPN Router（RV315W VPN路由器上的远程访问协议和端口）”。

适用设备

· RV315W

软件版本

•1.01.03

受信任远程主机

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择System Management > Remote Management > Trusted Remote Hosts。“受信任远程主机”页打开：

步骤2.在Trusted Remote Hosts区域中，单击允许的受信任远程主机类型的单选按钮。有以下两种选项：

·任意IP地址 — 允许任何远程主机通过WAN访问RV315W。

·特定IP地址 — 只有具有特定IP地址的特定主机才能通过WAN访问RV315W。

步骤3.如果在步骤2中选择了Specific IP Address，请输入主机的IP地址。

步骤4.单击Add将主机添加到Remote Host List。

步骤5.（可选）要选择受信任远程主机列表中的所有主机，请单击“全选”。

步骤6.（可选）要取消选择受信任远程主机列表中的所有主机，请单击“取消全部”。

步骤7.（可选）要从受信任远程主机列表中删除特定主机，请单击所需主机并单击删除。

注意：要从远程主机列表中删除所有受信任主机，请单击“全选”，然后单击“删除”。