目标

“用户管理”页用于创建用户和更改用户的密码。

本文概述如何通过RV315W路由器上的用户管理功能添加用户。

适用设备

· RV315W

软件版本

•1.01.03

用户管理配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Management > User Management。“用户管理”页打开：

步骤2.在Username字段中输入用户名。

步骤3.在Password字段中输入用户的密码。

注意：“密码”字段右侧的仪表表示所选密码的强度。大写字母、小写字母和符号的组合提供最强的密码组合。

步骤4.在Password Confirm字段中重新输入密码。

步骤5.单击Add 以将配置文件放置到Local User List。出现确认窗口。

步骤6.单击“确定”完成操作。

注意：权限字段指定与每个配置文件关联的帐户类型。管理员用户类型具有对设备的完全访问权限，并可以更改设备上的任何设置。普通用户对设备的访问权限有限，并且对大多数设备设置具有只读权限。普通用户仍有权访问其简档，并可以随时编辑其帐户。

步骤7.（可选）要删除本地用户，请选中要删除的用户配置文件的Local User List复选框，然后单击Delete。出现确认窗口。

步骤8.单击“确定”完成操作。

步骤9.（可选）要更改本地用户的密码，请选中要更改的用户配置文件密码的本地用户列表复选框，然后单击更改密码。系统将显示“更改密码”窗口。

步骤10.根据需要编辑密码，然后单击Save。