目标

重新启动或重置会关闭路由器，然后重新打开。路由器上某些设置的配置可能需要重新启动才能生效。重新启动后，存储在易失性存储器中的日志将被删除。本文说明如何通过Web配置实用程序在RV315W VPN路由器上执行重新启动。

适用设备

· RV315W

软件版本

•1.01.03

通过Web配置实用程序重新启动

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Management > Reboot。“重新启动”页打开：

步骤2.单击“重新启动”按钮以重新启动系统。系统将显示警告窗口。

步骤3.单击OK。

注意：此过程可能需要几分钟。重新启动完成后，将打开登录页。