目标

虚拟专用网络(VPN)是通过互联网隧道连接在两个远程网络之间提供连接的网络。VPN隧道封装数据，将数据传输到目的地，然后解封接收方的数据。“VPN Client Connection Status”页显示路由器上配置的VPN客户端及其连接状态。本文介绍如何查看RV110W上VPN隧道客户端的状态。

适用设备

· RV110W

软件版本

•1.2.0.9

VPN客户端连接状态

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status > VPN Status。VPN状态将打开：

VPN用户连接状态表中显示以下信息：

·用户名 — 显示VPN隧道的用户名。

·远程IP — 显示VPN隧道的远程IP地址。

·状态 — 显示VPN客户端的当前状态。有两种状态：

— 联机 — 表示VPN隧道已建立且存在连接。

— 脱机 — 表示VPN隧道未连接或连接失败。

·开始时间 — 显示VPN用户开始连接的时间。

·结束时间 — 显示VPN用户结束连接的时间。

·持续时间 — 显示VPN用户使用隧道的时间（以秒为单位）。

·协议 — 显示用户用于与VPN隧道建立连接的协议。有两种可能的选项：QuickVPN和点对点隧道协议(PPTP)。

步骤2.（可选）要断开用户与VPN隧道的连接，请点击断开。