目标

路由可促进数据在整个网络中的高效移动。路由包括静态、动态和VLAN间路由。静态路由是手动配置的路径，用于创建数据包以到达特定主机或网络。动态路由允许路由器自动调整网络中的物理变化，使路由器能够计算网络数据包传输的最有效路由。VLAN间路由使路由器能够通过不同的子网移动标记VLAN流量。

本文介绍如何在CVR100W VPN路由器上配置路由。

适用设备

· CVR100W VPN路由器

软件版本

•1.0.1.19

路由配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Networking > Routing。“路由”页面打开：

操作模式

步骤1.在Operating Mode字段中，点击路由器工作模式所需的单选按钮。

·网关 — 如果路由器要托管与互联网的网络连接，请选择此单选按钮。这是默认设置。

·路由器 — 如果路由器是与其他路由器连接的网络的一部分，而网络中的另一台路由器是Internet网关，请选择此单选按钮。如果Internet连接要在路由器模式下可用，则网络中的另一台路由器必须充当网关。请禁用此路由器的防火墙，因为网关路由器提供了防火墙保护。

注意： 如果选择Gateway模式，Dynamic Routing字段将呈灰色显示。跳至静态路由。

动态路由

步骤1.在Routing Information Protocol(RIP)字段中，选中Enable复选框以允许CVR100W与其他路由器自动交换路由信息，并在网络中发生更改时动态调整CVR100W路由表。

步骤2.在RIP Send Packet Version字段中，单击用于传输网络数据的所需RIP协议的单选按钮。此选项取决于网络中其他路由器支持的内容。

· RIPv1 — RIPv1是基于类的路由版本。它不包含子网信息，也不支持可变长子网掩码(VLSM)。RIPv1不支持路由器身份验证，因此容易受到攻击。

·RIPv2 — RIPv2传输子网信息；具有可变长子网的网络可与此版本的RIP配合使用。这种形式的RIP支持组播和密码身份验证安全。

步骤3.在RIP Recv Packet Version字段中，单击用于接收网络数据的所需RIP协议的单选按钮。有关RIPv1和RIPv2之间的区别，请参阅步骤2。此选项取决于网络中其他路由器支持的内容。

注意： 第2步和第3步中选择的RIP版本取决于网络中其他路由器支持的RIP版本。

静态路由

步骤1.从Route Entries下拉列表中，选择路由表条目编号。下拉列表中尚未配置的静态路由在括号之间没有任何内容。

步骤2.在Enter Route Name字段中，输入静态路由的名称。

步骤3.在Destination LAN IP字段中，输入静态路由的目的地址。

步骤4.在Subnet Mask字段中，输入目的地址的子网掩码。

步骤5.在Gateway字段中，输入静态路由的网关。网关是网络上将两个网络连接在一起的节点。

步骤6.在“接口”字段中，单击所需的单选按钮。

· LAN — 如果静态路由应用于LAN接口，请点击此单选按钮。

· WAN — 如果静态路由应用于WAN接口，请点击此单选按钮。

步骤7.（可选）要编辑静态路由条目，请从Route Entries下拉列表中选择路由表编号并编辑所需字段。

步骤8.（可选）要删除静态路由条目，请从路由条目下拉列表中选择路由表编号，然后单击删除此条目。

VLAN 间路由

步骤1.在Inter-VLAN Routing字段中，选中Enable复选框以允许设备将标记的VLAN流量路由到不同的子网。

注意：要配置VLAN，请参阅文章“VLAN Membership on the CVR100W VPN Router（CVR100W VPN路由器上的VLAN成员）”。

路由表

步骤1.要查看路由表，请单击“显示IPv4路由表”。这将显示创建的静态路由和动态路由。

步骤2.单击“保存”以保存路由配置。