目标

路由器上的Wireless Statistics页面允许管理员查看接口的状态和通过该接口的流量。这些统计数据有助于网络管理员排除连接到路由器的设备故障。管理员还可以使用这些统计数据来确定应该分配多少数据和功率。

本文介绍如何查看CVR 100W Wireless-N 300M路由器的无线统计信息。

适用设备

· CVR 100W VPN路由器

软件版本

•1.0.1.19

无线统计

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status > Wireless Statistics。

步骤2. Wireless Statistics页面打开：

无线统计表显示以下字段：

· SSID名称 — 列出可用的服务集ID。SSID也称为无线名称。

·数据包 — 每个SSID发送和接收的数据包数。

·字节 — 每个SSID发送和接收的字节数。

·错误 — 每个SSID发送和接收的错误数。

·丢弃 — 每个SSID发送和接收的丢弃数据包数。

·组播 — 每个SSID的组播位设置发送和接收的数据包数。

·冲突 — 自上次刷新或手动清除每个SSID以来的冲突数。

步骤3.从Refresh Rate下拉列表中，选择捕获统计信息的所需速率。结果会累加，直到清除计数器。

·无刷新 — 无线统计信息最初采用，但在初始捕获后不采用。

•15 秒. — 无线统计信息每15秒进行一次。

•30 秒 — 无线统计信息每30秒进行一次。

•60 秒 — 无线统计信息每60秒进行一次。

步骤4.（可选）要以千字节为单位显示字节数据和以舍入形式显示其他数字数据，请选中显示简化统计数据复选框。

注意：“无线统计信息”表的默认形式是字节数据的字节形式和其他数字数据的长格式。

步骤5.（可选）要清除无线统计信息表，请单击“清除计数器”。

步骤6.单击“保存”以保存更改并查看更新的无线统计表。页面顶部会显示提示，指示配置是否成功。

结论

您现在可以查看CVR 100W VPN路由器上的无线统计信息。

以下链接提供了您可能认为有用的详细信息：

- 思科CVR100W Wireless-N VPN路由器的产品页。

- 查看RV130W路由器上的无线统计信息。

- 查看RV110W上的无线统计信息