目标

Port Statistics页显示了一系列重要端口信息，这些信息有助于排除故障，以便查看网络中出了什么问题以及错误发生在哪里。Port Statistics页还有助于收集数据并查看每个端口上的活动量。本文介绍如何查看CVR100W VPN路由器上的端口统计信息。

适用设备

· CVR100W VPN路由器

软件版本

•1.0.1.19

端口统计

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status > Port Statistics。将打开“端口统计信息”页：

步骤2.从Refresh Rate下拉列表中选择设备等待刷新页面的时间。可能的值为No Refresh、15秒、30秒和60秒。

步骤3.（可选）要将数据显示为千字节而非字节，请选中Show Simplified Statistic Data复选框。

端口统计表中显示以下数据：

·接口 — 接口的名称。

·数据包 — 发送和接收的数据包数。

·字节 — 发送和接收的字节数。

·错误 — 发送和接收的数据包错误数。

·已丢弃 — 已丢弃的数据包数。

·组播 — 发送的组播数据包数。组播是指信息包从一个源同时发送到特定的多个目的地。

·冲突 — 此端口上的信号冲突数。当多台设备尝试同时将数据包发送到同一网段时，会发生冲突。这会导致系统中出现阻塞，并导致网络效率低下。

步骤4.（可选）要清除所有记录的统计信息，请单击Clear Counters。

步骤5.单击“保存”保存更改。