目标

网络负载平衡分配网络流量以充分利用网络带宽并提供网络冗余。入站负载均衡是一种网络负载均衡技术，其中流量通过外部系统或服务或动态DNS系统进行均衡。入站负载均衡可灵活平衡通过不同WAN端口的等额网络流量，而无需任何复杂的路由协议。

本文档旨在向您展示如何在RV32x VPN路由器系列上配置入站负载均衡。

适用设备

· RV320双WAN VPN路由器

· RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

配置入站负载均衡

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择“设置”>“入站负载平衡”。系统将打开“入站负载余额”页：

步骤2.选中Enable Inbound Load Balance复选框以启用通过两个WAN端口的网络流量分布。

域名表

域名是域名服务器(DNS)的注册名称，用于标识任何特定网页的IP地址。

步骤1.在Domain Name字段中输入您的Internet服务提供商(ISP)为您的服务提供的域名。

步骤2.在TTL字段中，输入要将DNS信息存储在DNS服务器缓存内存中的时间(以秒为单位)。默认时间为 7200 秒钟。超时的范围是从 0 到 65535 秒。

步骤3.在Admin字段中输入要联系的管理员的电子邮件地址。

步骤4.如果要保存配置，并将其他配置保留为默认值，请单击Save保存设置。

DNS服务器设置（NS记录）表

域名服务器将人类可识别的域名转换为机器可识别的数字IP地址。为了实现等量的负载平衡，您需要为域名服务器提供域名服务器以及域名服务器运行的WAN端口。

步骤1.在Name Server字段中输入DNS的名称服务器(NS)。

步骤2.点击所选名称服务器的相应WAN接口。

步骤3.如果要保存配置，并将其他配置保留为默认值，请单击Save保存设置。

主机记录（记录）表

主机名用于标识域的任何唯一用户。为实现负载均衡，您需要提供要通过WAN端口平均分配负载的主机名。

步骤1.在Host Name字段中输入提供FTP或邮件服务的主机名。

步骤2.选中适当的复选框以为主机选择适当的WAN接口。

步骤3.如果要保存配置，并将其他配置保留为默认值，请单击Save保存设置。

别名记录（CName记录）表

别名是标识域主机的另一个名称。为了实现等负载均衡，您需要提供要为其平均分配负载的主机的别名。

步骤1.在“别名”字段中输入别名。这有助于根据需要将特定子域重定向到其他域或子域。

步骤2.在目标字段中输入别名的特定域名。

步骤3.如果要保存配置，并将其他配置保留为默认值，请单击Save保存设置。

发件人策略框架(SPF)

SPF通过防止通过发件人IP地址验证发送的垃圾邮件来提供来自邮件欺骗的安全。此配置不是必需的，但它为系统提供安全性。

步骤1.单击SPF Settings...以添加基于电子邮件的记录测试。

“SPF设置表”窗口打开：

步骤2.点击Add。将添加新行：

步骤3.在SPF TXT字段中输入邮件服务器的名称。

步骤4.（可选）如果要编辑SPF文本，请选中要编辑的特定SPF文本旁的复选框，单击编辑，更改所需字段，然后单击保存。

第5步。（可选）如果要删除SPF文本，请选中要删除的特定SPF文本旁的复选框，然后单击删除。

步骤6.（可选）如果要保存到目前为止的配置并将其他配置保留为默认值，请单击“保存”以保存设置。

邮件服务器（MX记录）表

邮件服务器是域主机的邮件服务器。为了实现负载均衡，您需要提供要为其平均分配负载的主机的邮件服务器。

步骤1.在Host Name字段中输入主机名，但不输入邮件服务器的域名。

·权重 — 表示邮件服务器的主机数。

步骤2.在“邮件服务器”字段中，输入保存在“主机记录(记录)表”部分或外部邮件服务器中的内部邮件服务器。

步骤3.单击“保存”保存设置。