目标

虚拟专用网络(VPN)是专用网络，用于通过公共网络虚拟连接远程用户的设备以提供安全性。VPN摘要用于显示VPN隧道的一般信息，如有多少个VPN隧道可用、启用了多少个、使用了多少个。同时显示网关到网关、客户端到网关和组VPN状态。

本文介绍RV32x VPN路由器系列上的VPN摘要。

适用设备

· RV320双WAN VPN路由器

· RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

VPN摘要

步骤1.登录Web配置实用程序并选择VPN > Summary。“摘要”页面打开：

虚拟IP范围

步骤1. Virtual IP Range是用于VPN隧道的IP地址范围。单击“编辑”编辑虚拟IP范围。“虚拟IP范围”窗口打开：

步骤2.在Range Start字段中输入VPN隧道的起始IP地址。

步骤3.在Range End字段中输入VPN隧道的结束IP地址。

步骤4.（可选）如果要使用DNS服务器，请在DNS Server 1字段中输入DNS服务器的IP地址。默认值为0.0.0.0，表示动态分配的DNS服务器。

注意：如果您知道，建议提供DNS服务器的特定IP地址，而不是动态DNS，因为它提供的访问速度比动态DNS快。

步骤5.（可选）如果要使用辅助DNS服务器，请在DNS Server 2字段中输入第二个DNS服务器的IP地址。默认值为0.0.0.0，它是动态分配的DNS服务器。

步骤6.（可选）如果要使用WINS服务器，请在WINS Server 1字段中输入Windows Internet Naming Service(WINS)Server的IP地址。WINS服务器可减少广播NETBIOS名称查询的流量，因为客户端可以从WINS服务器直接将NETBIOS名称解析为IP。默认值为0.0.0.0，表示动态分配的WINS服务器。

步骤7.（可选）如果要使用辅助WINS服务器，请在WINS Server 2字段中输入第二个Windows Internet命名服务(WINS)服务器的IP地址。默认值为0.0.0.0，表示动态分配的WINS服务器。

步骤8.如果路由器具有静态IP地址和注册的域名，请在Domain Name 1字段中输入域名。

步骤9.（可选）如果您需要第二个域名，请在域名2字段中输入第二个域名（如果路由器有静态IP地址和注册域名）。

第10步。（可选）如果您想要第三个域名，请在Domain Name 3（域名3）字段中输入第三个域名（如果路由器具有静态IP地址和注册域名）。

第11步。（可选）如果您需要第四个域名，请在Domain Name 4字段中输入第四个域名（如果路由器具有静态IP地址和注册的域名）。

步骤12.单击“保存”以保存设置。

VPN隧道状态

· Tunnel(s)Used — 显示正在使用的隧道数。

· Tunnel(s)Available — 显示VPN连接可用的隧道总数。

· Tunnel(s)Enabled — 显示为VPN连接启用的隧道数。

· Tunnel(s)Defined — 显示为VPN连接定义的隧道数。

连接表

显示网关到网关和客户端到网关（单）VPN连接。

•否.  — 表示用于VPN连接的隧道编号。

·名称 — 表示用于VPN连接的隧道名称。

·状态 — 表示VPN连接的当前状态。

·第2阶段Enc/Auth/Grp — 表示用于VPN连接的身份验证。

·本地组 — 表示本地组的IP地址和子网掩码。

·远程组 — 表示远程组的IP地址和子网掩码。

·远程网关 — 表示远程网关的IP地址。

·隧道测试 — 表示隧道状态。

步骤1.（可选）要向网关或客户端向网关VPN添加新网关，请点击Add。

步骤2.（可选）要编辑已安装VPN的任何信息，请点击VPN连接旁的单选按钮，然后点击Edit。

注意：要了解有关如何配置或编辑网关到网关VPN连接的详细信息，请参阅RV320和RV325 VPN路由器上的网关到网关虚拟专用网(VPN)配置或客户端到网关VPN连接的配置，请参阅配置单客户端到网关RV320和RV325 VPN路由器上的虚拟专用网络(VPN)。

步骤3.（可选）要删除VPN，请点击VPN连接旁的单选按钮，然后点击删除。

组VPN连接表

组VPN连接表显示客户端到网关组VPN的一般信息。

·组名 — 表示用于VPN连接的组名。

·隧道 — 表示登录VPN隧道的用户数。

·第2阶段Enc/Auth/Grp — 表示用于VPN连接的身份验证。

·本地组 — 表示本地组的IP地址和子网掩码。

·远程客户端 — 表示远程客户端的域/电子邮件地址。

·详细信息 — 表示VPN连接的详细信息。

·隧道测试 — 表示隧道状态。

步骤1.（可选）要添加新组VPN，请点击Add。系统将打开 Client to Gateway（客户端到网关）页面：

步骤2.（可选）要编辑已安装VPN的任何信息，请点击VPN连接旁的单选按钮，然后点击Edit。

注意：要了解有关如何配置或编辑客户端到网关组VPN连接的详细信息，请参阅在RV320和RV325 VPN路由器上配置组客户端到网关虚拟专用网络(VPN)。

步骤3.（可选）要删除VPN，请点击VPN连接旁的单选按钮，然后点击删除。