目标

Internet协议第4版(IPv4)负责传输大多数Internet流量。但是，IPv4仅包含可供设备和网络使用的有限数量的IP地址。为了解决地址有限的问题，IPv6应运而生，它包含的IP地址比IPv4多得多。但是，IPv6与IPv4不直接兼容。当站点或用户需要通过IPv4网络发送IPv6数据包时，可使用6to4。6to4通过IPv4网络将IPv6数据包发送到IPv6目的地。

本文介绍如何在CVR100W上配置IP模式。

适用设备

· CVR100W

软件版本

•v1.0.1.19

IP模式

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Networking > IP Mode。“IP模式”页面打开：

步骤2.从IP Mode下拉列表中选择所需模式。您选择的模式应能支持网络成员使用的IP版本。可用选项包括：

· LAN:IPv4、WAN:IPv4 — 将IPv4应用于LAN和WAN。

· LAN:IPv6、WAN:IPv4 — 将IPv6应用于LAN，将IPv4应用于WAN。

· LAN:IPv6、WAN:IPv6 — 将IPv6应用于LAN和WAN。

· LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4 — 将IPv4和IPv6应用于LAN，将IPv6应用于WAN。

· LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4+IPv6 — 将IPv4和IPv6同时应用于LAN和WAN。

步骤3.单击Save以保存更改。

静态6to4 DNS条目

此页面允许用户配置静态DNS条目，将主机名映射到IPv6 地址。这为用户访问远程IPv6主机提供了方便的方法。

注意：DNS条目可用于选项LAN:IPv6;WAN:IPv4和LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4。

步骤1.单击Show Static 6to4 DNS Entry（显示静态6to4 DNS Entry）以显示Static 6to4 DNS Entry（静态6to4 DNS Entry）字段。

步骤2.在域(01-05)字段中输入域名。此域指定要映射的IPv6地址的主机名。

步骤3.在IP(01-05)字段中输入要映射到的域的IP地址。

步骤4.单击Save以保存更改。