目标

域名系统(DNS)是将Internet域名映射到IP地址的功能。动态DNS(DDNS)功能允许设备通过域名进行定位，即使设备的IP地址已更改。CVR100W路由器通过基于Web的DDNS帐户使用DDNS;3322.org和oray.org。如果CVR100W的WAN IP地址发生更改，DDNS功能会将更改通知DDNS服务器。然后，DDNS服务器会更新配置以包含新的WAN IP地址。如果路由器的WAN IP地址经常更改，则此功能非常有用。必须在提供的网站之一上创建DDNS帐户，以利用CVR100W上的DDNS功能。本文介绍如何在CVR100W VPN路由器上配置动态DNS。

注意：指向oray和3322（3322.org重定向到pubyun.com）的链接如下：

http://www.pubyun.com/

http://www.oray.com/

适用设备

· CVR100W

软件版本

•1.0.1.19

动态DNS配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Networking > LAN > Dynamic DNS。“动态DNS”页面打开：

3322.org

步骤1.从DDNS服务下拉列表中选择3322.org。

步骤2.在Username字段中输入DDNS帐户的用户名。

步骤3.在Password字段中输入帐户的密码。

步骤4.在Host Name字段中输入DDNS服务器的主机名。

以下字段显示有关DDNS配置的信息。

·互联网IP地址 — CVR100W的WAN IP地址。

·状态 — DDNS更新的状态。

步骤5.（可选）要运行DDNS配置测试，请点击测试配置。

步骤6.单击Save以保存更改。

oray.org

步骤1.从“DDNS服务”下拉列表中选择oray.org。

步骤2.在Username字段中输入DDNS帐户的用户名。

步骤3.在Password字段中输入帐户的密码。

以下字段显示有关DDNS配置的信息。

·域名 — 显示帐户的域名。

·用户级别 — 显示帐户的用户级别。用户级别是通过oray.org提供给帐户所有者的控件。

·状态 — 显示DDNS更新的状态。

步骤4.（可选）要运行DDNS配置测试，请点击Test Configuration。

步骤5.单击Save以保存更改。