目标

与基本无线配置相比，高级无线配置使用户能够更好地控制。有关基本无线设置的详细信息，请参阅CVR100W VPN路由器上的基本无线设置文章。“高级设置”页用于自定义数据传输以提高网络性能。此性能取决于设备的吞吐量，这意味着数据包通过网络传输的平均成功率。高级无线配置还允许用户定制数据传输速率以获得更好的功能。本文说明如何在CVR100W VPN路由器上配置高级无线设置。

注意：需要启用基本无线设置中的单选按钮，以便高级设置页面具有任何可用的单选按钮或下拉列表。

适用设备

· CVR100W

软件版本

•1.0.1.19

高级无线配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Wireless > Advanced Settings。“高级设置”页打开：

步骤2.选中“帧突发”字段中的“启用”复选框以启用帧突发。帧突发增强了客户端以更高吞吐量上传数据的能力。

注意：帧突发仅支持1到3个客户端。如果客户端数超过3个，则帧突发会降低网络的吞吐量。

步骤3.选中WMM No Acknowledgement字段中的Enable复选框，以启用VoIP和视频等多媒体应用的服务质量(QoS)功能。这允许多媒体应用的网络分组优先于常规数据网络分组，从而使多媒体应用运行更平滑。此功能可提高吞吐量，但错误率更高。

步骤4.从Basic Rate下拉列表中选择设备可以传输信息的速率。可用选项包括：

· 1-2 Mbps — 此选项最适合使用较旧的无线技术。

·默认 — 此选项以所有标准无线速率传输。

·全部 — 此选项以所有无线速率传输。

步骤5.（可选）从Transmission Rate下拉列表中选择所需的数据传输速率。如果无线网络模式不是N型，则此选项可用。如果选择N-only，请跳至下一步。

步骤6.从N Transmission Rate下拉列表中选择所需的数据传输速率。数据传输速率是根据Wireless-N网络的速度来设定的。

步骤7.点击所需的CTS Protection Mode单选按钮。允许发送(CTS)保护选项启用保护机制，该机制用于在混合802.11b和802.11g环境中最小化站点之间的冲突。可用选项包括：

·禁用 — CTS保护模式已禁用。

·自动 — CTS保护仅在必要时进行检查。

步骤8.在Beacon Interval字段中输入发送信标数据包的时间（以毫秒为单位）。信标是设备广播的数据包，用于同步无线网络。

步骤9.在DTIM间隔字段中输入所需的时间间隔。它提供发送传输流量指示消息(DTIM)的时间间隔。当CVR100W缓冲了关联客户端的广播或组播消息时，它会发送具有DTIM间隔值的下一个DTIM。当客户端收到ping命令时，会收到警报，并能够接收广播和组播消息。

步骤10.在Fragmentation Threshold字段中输入阈值。此功能在将数据分段为多个数据包之前提供数据包的最大大小。

注意：当数据包错误率较高时，可以增加分段阈值以降低错误率。

步骤11.在RTS Threshold字段中输入阈值。此功能提供将请求发送(RTS)帧发送到接收方的时间间隔，在该时间间隔内可以增加或减少性能。这通过增加或减少内部握手的时间来实现，从而允许更快或更慢地交换信息。如果RTS阈值增加，信息数据包的传输速度将更快，整体性能将提高。

步骤12.单击“保存”保存更改。