目标

隔离区(DMZ)是一种安全服务器，它为网络添加了额外的安全层，并充当局域网(LAN)和较不安全的网络（如Internet）之间的缓冲区。DMZ通常设置为允许本地主机访问互联网以获得游戏和视频会议等特殊服务。DMZ允许用户将WAN端口上收到的数据包重定向到LAN中的特定IP地址。

用户必须为要指定为DMZ主机的终端配置固定（静态）IP地址。DMZ主机应该获得与设备的LAN IP地址位于同一子网中的IP地址。DMZ IP不能与网关LAN接口的IP地址相同。本文介绍如何在CVR100W VPN路由器上配置DMZ。

适用设备

· CVR100W

软件版本

•1.0.1.19

DMZ主机配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Networking > LAN > DMZ Host。“DMZ主机”页打开：

步骤2. DMZ Hosting功能允许本地主机访问互联网以获得游戏和视频会议等特殊服务。要使用此功能，请选中启用。

步骤3.从VLAN下拉列表中，选择启用DMZ的VLAN。

步骤4.在DMZ Host IP Address字段中输入要用作DMZ的计算机的IP地址。

步骤5.单击“保存”以应用更改。