目标

用户设置允许用户更改设备的用户名和密码。管理员必须拥有强密码，以防止设备被误用。有关密码复杂性的详细信息，请参阅“在CVR100W VPN路由器上配置密码复杂性”一文。本文介绍如何在CVR100W VPN路由器上配置用户设置。

适用设备

· CVR100W

软件版本

•1.0.1.19

用户帐户

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > User。“用户”页面打开：

步骤2.在New Username字段中，输入新用户名。

步骤3.在Old Password字段中，输入当前密码。

步骤4.在New Password字段中，输入所需的新密码。

步骤5.（可选）要使输入的密码不可读，请选中隐藏密码复选框。

步骤6.（可选）要没有设备的密码，请选中Blank Password复选框。

注意：密码强度计显示新密码的强度。

步骤7.（可选）要禁用新密码的密码复杂性要求，请选中禁用密码强度实施复选框。

注意： 有关密码复杂性的详细信息，请参阅标题为“CRV100W VPN路由器上的密码复杂性设置”的文章。

步骤8.单击Save。