目标

本文介绍如何查看RV32x VPN路由器系列的系统统计信息。

简介

系统统计信息允许您跟踪设备上发生的特定事件。系统统计信息的一个优势是，在发生系统崩溃或安全违规时，可以使用表分析问题。

适用设备

- RV320双WAN VPN路由器

- RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

- v1.1.0.09

系统统计信息

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Log > System Statistics。

系统将打开“系统统计信息”页：

显示相应连接设备的以下统计信息：

- 接口 — 显示所示统计信息的接口名称。

- 设备名称 — 显示设备的名称。

- 状态 — 显示设备连接到接口时启用。否则显示为禁用。

- 设备IP地址 — 显示设备的IP地址。

- MAC地址 — 显示设备的MAC地址。

- 子网掩码 — 显示设备的子网掩码。

- 默认网关 — 显示设备的默认网关。

- DNS — 显示设备的DNS IP地址。

- Received Packets — 显示接口上接收的数据包数。

- Transmitted Packets — 显示从接口传输的数据包数。

- Total Packets — 显示通过接口的数据包总数。

- Received Bytes — 显示数据包中接收的字节数。

- Transmitted Packets Byte — 显示通过接口传输的字节数。

- Total Packets Byte — 显示在数据包中传递的字节总数。

- Received Byte/Sec — 显示接口上每秒接收的总字节数。

- Transmitted Byte/Sec — 显示通过接口每秒传输的数据包数（以字节为单位）。

- Error Packets Received — 显示设备接收的错误数据包数。

- Dropped Packets Received — 显示设备丢弃的数据包数。

- 会话 — 显示设备建立的会话数。

- 新会话/秒 — 显示设备上每秒建立的会话数。

- Upstream Bandwidth Usage — 显示设备上传消耗的带宽。

- Downstream Bandwidth Usage — 显示设备下载所消耗的带宽。

步骤2.（可选）要获取更新的系统日志信息，请单击刷新。

您现在已学习如何查看RV32x VPN路由器系列上的系统统计信息。