目标

远程管理允许对设备进行远程访问和控制，而无需任何物理连接。远程管理是为了提高从远程位置进行工作的效率。使用远程管理的设备可以从WAN端口访问。本文介绍如何在CVR100W VPN路由器上配置远程管理。

适用设备

· CVR100W

软件版本

•1.0.1.19

远程管理

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Remote Management。“远程管理”页打开。

步骤2.在“Web访问”字段中，选中相应的复选框以指定如何本地访问CVR100W的Web配置实用程序。可能的选项包括：

· HTTP - HTTP代表超文本传输协议，它是一种通过Internet发送和接收信息的技术。

· HTTPS - HTTP代表超文本传输协议。HTTP和HTTPS之间的区别在于HTTPS具有其他安全功能，例如服务器和客户端之间的证书交换。

步骤3.在Remote Management字段中，选中Enable 复选框以启用远程管理。远程管理允许管理员登录系统并从远程广域网(WAN)访问网络界面。 默认情况下，远程管理处于禁用状态。

注意：启用远程管理后，任何知道WAN IP地址的人都可以访问该设备。由于恶意WAN用户可以重新配置设备并以多种方式滥用它，建议在启用该功能之前更改管理员和任何访客密码。

步骤4.在Remote Access字段中，点击适当的单选按钮以指定如何远程访问CVR100W的Web配置实用程序。可能的选项包括：

· HTTP - HTTP代表超文本传输协议，它是一种通过Internet发送和接收信息的技术。

· HTTPS - HTTP代表超文本传输协议。HTTP和HTTPS之间的区别在于HTTPS具有其他安全功能，例如服务器和客户端之间的证书交换。

第5步。（可选）要允许远程用户升级设备，请选中Remote Upgrade字段中的Enable复选框。此功能在无法实际访问设备的情况下非常有用。

步骤6.在允许的“远程IP地址”字段中，单击相应的单选按钮以指定可以远程访问设备的人员。可能的值为：

·任意IP地址 — 允许通过任意IP地址访问路由器。当选择此选项以防止未授权用户访问路由器时，用户必须更改口令。输入允许远程访问CVR100W的IP地址范围。

· IP地址范围 — 允许一系列用户访问路由器。输入允许远程访问CVR100W的IP地址范围。

步骤7.在Remote Management Port字段中输入用于远程连接的端口号。默认的端口号是 8080。

步骤8.单击“保存”以保存设置。