目标

访问规则设置向导是一种在RV32x路由器上设置初始配置的简便指导方法。它引导用户逐步配置设备。访问规则根据各种条件进行配置，以允许或拒绝对网络的访问。访问规则根据需要将访问规则应用到路由器的时间进行安排。本文概述并介绍访问规则设置向导，该向导用于确定允许哪些流量通过防火墙进入网络，从而帮助保护网络。

适用设备

· RV320双WAN VPN路由器

· RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

访问规则设置向导

步骤1.登录路由器配置实用程序并选择向导。“向导”页面打开：

步骤2.单击Access Rule Setup区域下的Launch Now（立即启动）按钮，开始Access Rule Setup Wizard（访问规则设置向导）。系统将显示Access Rule Setup Installation Wizard对话框。

步骤3.单击“下一步”继续向导。

操作

步骤1.从Action下拉列表中选择适当的单选按钮以允许或限制要设置的规则。  访问规则通过允许或拒绝来自特定服务或设备的流量访问来限制对子网的访问。

·允许 — 允许所有流量。

·拒绝 — 限制所有流量。

步骤2.单击“下一步”继续向导。

服务

步骤1.从“服务”下拉列表中选择您需要过滤的适当服务，以便允许或限制该服务。

注意：要允许所有流量，请从服务下拉列表中选择All Traffic [TCP&UDP/1~65535]（如果操作已设置为允许）。该列表包含您可能想要过滤的所有服务类型。

步骤2.单击“下一步”继续设置。

日志

步骤1.从Log下拉列表中选择适当的Log选项。log选项确定设备是否保留与访问规则集对应的流量日志。

·日志数据包与此访问规则匹配 — 使路由器能够对已选择的服务保持日志跟踪。

·不记录 — 禁用路由器以保持记录跟踪。

步骤2.单击“下一步”继续设置。

来源接口

步骤1.点击Interface下拉列表并选择适当的源接口。此接口是实施访问规则的位置。

· LAN — 访问规则仅影响LAN流量。

· WAN 1 — 访问规则仅影响WAN 1流量。

· WAN 2 — 访问规则仅影响WAN 2流量。

·任意 — 访问规则影响设备任何接口中的所有流量。

步骤2.单击“下一步”继续设置。

源 IP

步骤1.从可用下拉列表中选择应用访问规则的适当源IP类型。

·任意 — 设备网络的任何IP地址都已应用规则。

·单一 — 只有设备网络的单个指定IP地址才应用该规则。输入所需的IP地址。

·范围 — 只有网络上指定的IP地址范围应用了规则。如果选择范围，则需要输入范围的起始和结束IP地址。

步骤2.单击“下一步”继续设置。

目的 IP

步骤1.从可用下拉列表中选择应用访问规则的相应目标IP类型。

·任意 — 任何目标IP地址都应用了规则。

·单个 — 仅规则应用到的单个指定IP地址。输入所需的IP地址。

·范围 — 只有从设备网络传出的指定IP地址范围才应用了规则。如果选择范围，则需要输入范围的起始和结束IP地址。

步骤2.单击“下一步”继续设置。

进度

步骤1.点击适当的单选按钮以选择要在路由器上应用访问规则的时间。

·始终 — 访问规则在路由器上始终处于活动状态。如果选择此选项，请跳至步骤5。这是默认值。

·间隔 — 访问规则在特定时间处于活动状态。如果选择此选项，则需要输入要实施的访问规则的时间间隔。

步骤2.在From字段中输入要应用访问列表的时间。时间格式为hh:mm。

步骤3.在“收件人”字段中输入要应用访问列表的时间。时间格式为hh:mm。

步骤4.选中要应用访问列表的特定天数复选框。

步骤5.单击“下一步”继续设置。

摘要

注意：Summary页面显示访问设置向导刚刚在RV320上配置的所有设置的整体视图。

步骤1.单击“提交”以将更改提交到向导配置。

完成

步骤1.单击“完成”完成“访问规则设置向导”。