目标

一般而言，网络以相同方式处理所有流量，并且所有数据都有相同的发送和/或丢弃机会。借助QoS（服务质量），您可以确定特定网络流量的优先级，同时为优先级较低的服务提供尽力而为的性能。当需要更有效地利用网络带宽并使网络性能更可预测时，这是一种有用的工具。它可以通过差分服务代码点(DSCP)完成，该DSCP在IP数据包报头中使用6位字段来对流量进行分类（第3层）。 本文介绍如何更改RV320和RV325上上述QoS值的队列优先级。

适用设备

· RV320双WAN VPN路由器

· RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

QoS:CoS/DSCP设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Port Management > QoS:CoS/DSCP Setting。将打开“Qos:CoS/DSCP设置”页：

DSCP到队列

步骤1.要更改服务队列的优先级，请导航至相应的DSCP服务，然后从相应的Queue priority下拉列表中选择所需的优先级。

DSCP到队列表显示以下信息：

· DSCP - DSCP值范围从0到63。DSCP的优点是它具有广泛的值范围，可映射到不同的流量，从而允许更具体、更复杂的映射。DSCP在OSI（开放式系统互联）模型的第3层工作。它遵循与CoS/802.1p值相同的分类，但在每个值中都有更大的范围。

- 0到7 — 可以在此范围内分配被视为尽力而为的流量。尽力.它是默认服务类型，建议用于非实时流量。

- 8至23 — 背景。在后台运行的所有流量都需要在此范围内分配。这包括批量传输、游戏等。

- 24至31 — 尽力而为。需要在普通LAN优先级上尽力传输的数据。网络不提供传输保证，但数据根据流量获取未指定的比特率和传输时间。大多数应用将默认为尽力而为。

- 32至47 — 所有视频流量都可以分配到此范围内

- 48至63 — 此范围主要用于语音流量。

·队列 — 显示DSCP映射到的出口队列（出站队列）。队列使用优先级队列，其范围为1到4，其中1是最低优先级，4是最高优先级。

步骤2.单击Save以完成将DSCP配置为队列表。