目标

动态主机配置协议(DHCP)是一种网络配置协议，可自动配置网络中设备的IP地址，以便它们可以相互连接。该地址租给主机指定的时间，在租期到期后，该IP地址可以分配给其它主机。DHCP服务器会自动为其网络中的主机分配可用的IP地址。DHCPv6是IPv6网络的DHCP，用于配置主机的IPv6地址。

本文解释如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置DHCPv6和LAN IPv6设置。

适用设备

• RV016

• RV042

· RV042G

• RV082

软件版本

•v4.2.1.02

IPv6 DHCP服务器配置

注意：在IPv6中配置DHCP之前，请确保已启用IPv6。要启用IPv6，请导航到Setup > Network，然后单击Dual Stack mode单选按钮。

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择DHCP > DHCP Setup。DHCP Setup页面打开：

第二步：点击IPv6选项卡

第三步：单击Enable DHCP Server复选框以启用IPv6 DHCP服务器。

动态 IP 配置

步骤1.在Client Lease Time字段中输入租用时间。  租用时间是指允许用户使用当前IP地址连接到路由器的时间。

第二步：在Range Start字段中输入范围起始IP地址。

第三步：在Range End字段中输入范围结束IP地址。

注意：用户可分配的最大范围是50个IP地址。

DNS 服务器

域名系统(DNS)是将可读域名转换为IP地址的服务。如果路由器上的DNS服务器不知道如何转换特定域名，则会转到主DNS服务器。

步骤1:在DNS Server(Required)1字段中输入主DNS服务器IP地址。

步骤2.（可选）在DNS Server 2字段中输入辅助DNS服务器IP地址。 如果主要DNS不起作用，则由辅助服务器进行转换。

DNS本地数据库

DNS服务器包含有关IP地址、主机名、域名和其他数据的信息。您可以使用RV0xx路由器作为客户端设备的DNS服务器。DNS本地数据库用于存储IP地址及其各自的域名。

如果要将路由器用作DNS服务器，则需要配置客户端设备以将路由器用作DNS服务器。要在Windows上配置DNS服务器，请转到本地连接属性> Internet协议> TCP/IP属性。选择使用以下DNS服务器地址，然后输入路由器的LAN IP地址作为首选DNS服务器。

步骤1:在主机名字段中输入域名。

第二步：在IP Address字段中输入主机IP地址。

第三步：单击Add to list将输入的信息添加到列表中。

第四步：单击Save保存配置。