目标

动态域名系统(DDNS)是一种网络服务，它允许使用通信协议（例如路由器）的联网设备让域名系统(DNS)知道需要更改其活动DNS配置。它允许使用相同的互联网域名来定位具有不同IP地址的路由器。使用DDNS的好处是，它为动态Internet IP地址分配固定主机和域名。如果要在路由器后托管网站、FTP服务器或其他服务器，DDNS非常有用。

本文档的目的是说明如何配置DDNS服务，这些服务由DDNS服务提供商DynDNS.org和3322.org提供。

注意：在使用这些功能之前，必须先在DynDNS.org或3322.org上注册DDNS服务。路由器将WAN IP地址的更改通知给动态DNS服务器，以便网络上的任何公共服务都可以通过静态域名访问它。

适用设备

· RV320双WAN VPN路由器

· RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

配置动态域名服务器

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Setup > Dynamic DNS。“动态DNS”页面打开：

步骤2.单击“动态DNS表”中的相应单选按钮，选择要为其配置DDNS的接口。

步骤3.单击“编辑”以配置接口。

“动态DNS”页面将重新打开，新字段可用。

'

注意：Interface字段显示将为其配置动态DNS的接口。

步骤4.从“服务”下拉列表中选择适当的服务。

可用选项定义如下：

·禁用 — 表示非活动服务。

· DynDNS.org — 表示动态DNS服务。动态DNS是基础设施即服务(IaaS)云计算服务提供商，用于为商业和私有用户提供DNS服务。

· 3322.org — 表示3322服务。3322用于为中国商业和私人用户提供DNS服务。

步骤5.在Username字段中输入帐户的用户名。

注意：要注册动态DNS或3322帐户，请点击注册。

步骤6.在“密码”字段中输入帐户的密码。

步骤7.根据您选择的服务，在Host Name字段中输入主机名或域名。如果选择DynDNS.org，请在第一个字段中输入域名或主机名，在第二个字段中输入“dyndns”，在最后一个字段中输入“org”。如果选择3322.org作为服务，请在第一个字段中输入域名或主机名，在第二个字段中输入“3322”，在最后一个字段中输入“org”。

注意：Internet IP Address字段显示特定接口的WAN的IP地址。状态字段显示您选择的服务的状态。确保提供准确的信息，以避免状态不正确。

步骤8.单击“保存”以保存设置。