目标

Internet协议第4版(IPv4)目前可以定向大多数Internet流量，但Internet协议第6版(IPv6)也是一个热门选择。IPv4包含的IP地址数量有限，可供设备和网络使用。要解决此问题，IPv6包含更多IP地址。

当站点或用户需要通过IPv4网络发送IPv6数据包时，6to4非常有用。6to4不向IPv4源发送IPv6数据包。它仅使用IPv4进行运输。

本文介绍如何在RV215W上配置IP模式。

适用设备

· RV215W

软件版本

•1.1.0.5

IP模式

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Networking > IP Mode。“IP模式”页面打开：

步骤2.从IP Mode下拉列表中选择所需模式。可用选项包括：

· LAN:IPv4、WAN:IPv4 — 将IPv4应用于LAN和WAN。

· LAN:IPv6、WAN:IPv4 — 将IPv6应用于LAN，将IPv4应用于WAN。

· LAN:IPv6、WAN:IPv6 — 将IPv6应用于LAN和WAN。

· LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4 — 将IPv4和IPv6应用于LAN，将IPv6应用于WAN。

· LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4+IPv6 — 将IPv4和IPv6同时应用于LAN和WAN。

· LAN:IPv4、WAN:IPv6 — 将IPv4应用于LAN，将IPv6应用于WAN。

步骤3.单击Save。

静态6to4 DNS条目

此页面允许用户配置静态DNS条目，将主机名映射到IPv6 地址。这为用户访问远程IPv6主机提供了方便的方法。

注意：DNS条目可用于LAN:IPv6;WAN:IPv4和LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4等选项。

步骤1.单击Show Static 6to4 DNS Entry（显示静态6to4 DNS Entry）以显示Static 6to4 DNS Entry（静态6to4 DNS Entry）字段。

步骤2.在域(01-05)字段中输入域名。此域指定要映射的IPv6地址的主机名。

步骤3.在IP(01-05)字段中输入要映射到的域的IP地址。

步骤4.单击“保存”。