目标

“时间设置”页允许用户自动或手动更改路由器上的时间并帐户夏时制(DST)。

本文介绍如何在RV215W上配置时间设置。

适用设备

· RV215W

软件版本

•1.1.0.5

时间设置配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Time Settings。此时将打开“时间设置”页：

步骤2.从时区(Time Zone)下拉列表中选择当前时区。

步骤3.选中Adjust for Daylight Savings Time复选框以在设备上启用DST。默认情况下，禁用。

夏令时设置

步骤4.点击所需的夏时制模式单选按钮。可用选项包括：

·按日期 — 在指定日期之间启用DST。从Month、Day和Time下拉列表中选择所需的日期。

·循环 — 在不同月份的天之间启用DST。从“月”、“周”、“日”和“时间”下拉列表中选择所需日期。

步骤5.从夏时制偏移下拉列表中选择所需的DST偏移。

自动时间设置

步骤6.单击“自动”，从“设置日期和时间”单选按钮自动设置日期和时间。如果选择“手动”，请跳至步骤8。

步骤7.点击所需的NTP服务器类型。网络时间协议(NTP)用于将系统时间同步到参考时间服务器。可用选项包括：

·使用默认值 — 使用默认NTP服务器。

·用户定义 — 在可用字段中输入NTP服务器。最多可使用2台服务器。

手动时间设置

步骤8.如果从步骤6的“设置日期”和“时间”单选按钮中选择了“手动”，请从“年”、“月”、“日”和“时间”下拉列表中选择所需的日期和时间。

步骤9.单击“保存”。